mainHjelp for oppstartslasterVelkommen til SUSE Linux Enterprise Server

Velg ønsket funksjon i denne menyen. Hvis du har problemer med å navigere i dette hjelpesystemet, trykk F1 for å vise helpbeskrivelsen av systemet. Hovedfunksjonene i denne menyen er:

harddiskStartfraharddisk: Dette valget vil ikke endre systemet på noen måte. Det vil bare starte et tidligere installert operativsystem.

linuxInstallasjon: Denne installasjonsmodusen fungerer på de fleste maskiner. Hvis systemet fryser under oppstart eller har problemer med å finne maskinvarekomponenter som diskkontrollere eller nettverkskort, kan du forsøke en av følgende installasjonsalternativer.

noacpiInstallasjon--ACPIdeaktivert: Mange datamaskiner som selges i dag, har mangelfull eller defekt ACPI-implementasjon. Dette valget deaktiverer ACPI-støtte i kjernen, men mange funksjoner for bedre ytelse vil fremdeles være aktivert, f.eks. DMA for IDE-harddisker.

failsafeInstallasjon--sikkermodus: Hvis installasjonen ikke var vellykket med valget Installasjon, kan dette valget løse problemet.

rescueRedningssystem: Oppstartsdiskbildet starter et lite Linux-system i RAM. Dette er nyttig hvis systemet ikke starter opp som det skal. Logg inn som rot etter at dette systemet er startet opp.

memtestMinnekontroll: Minnekontroll er nyttig for mer enn å søke etter nye minnemoduler ved installasjonen. Det er en viktig stresstest for datamaskinen som kan avsløre maskinvareproblemer.

optOppstartsalternativer: Oppstartsalternativene kan endre systemets egenskaper fullstendig. De endrer innstillinger for kjernen.

helpF1Hjelp: Dette er kontekstfølsom informasjon. Skjermbildene som vises, avhenger av hvilket element på oppstartsskjermen som er aktivt. Det finnes også en beskrivelse av dette hjelpesystemet.

videomodeF3Skjermmodus: Her kan du velge ulike skjermoppløsninger under installasjonen. Hvis du støter på problemer under den grafiske installasjonen, kan tekstmodus være en løsning.

install_srcF4Installasjonskilde: Velg installasjonskilde.

keytableF2Språk: Velg språk og tastaturoppsett som skal brukes av oppstartslasteren.

driverupdateF5Driveroppgradering: For helt nye maskiner trenger du kanskje en driveroppgradering for å installere systemet.helpBruke hjelpesystemetDen elektroniske hjelpen for oppstartslasteren er kontekstfølsom. Den gir informasjon om det valgte menypunktet, og når du redigerer oppstartsalternativer, forsøker hjelpeprogrammet å søke etter informasjon om alternativet der skrivemerket befinner seg.

Navigasjonstaster

  Pil opp: Merk forrige lenke
  Pil ned: Merk neste lenke
  Pil venstre, Backspace: Gå tilbake til forrige emne
  Pil høyre, Enter, Mellomrom: Følg lenke
  Page Up: Rull én side oppover
  Page Down: Rull én side nedover
  Home: Gå til begynnelsen av siden
  End: Gå til slutten av siden
  Esc: Avslutt hjelpen


Gå tilbake til mainstartsidendriverupdateDriveroppgraderingTrykk F5 hvis du trenger en oppgraderingsdiskett eller -CD-ROM. Oppstartslasteren ber deg om å sette inn mediet med driveroppgraderingen etter at Linux-kjernen er lastet.

En driveroppgradering er normalt en diskett med nye versjoner eller rettelser av feil i maskinvaredrivere som er nødvendige under installasjon.

Gå tilbake til mainstartsidenvideomodeValg av skjermmodusTrykk F3 for å vise listen over skjermmoduser som grafikkortet støtter. Den høyeste oppløsningen som skjermen kan bruke, er forhåndsvalgt.

I noen tilfeller blir ikke skjermen funnet automatisk. I så fall må du velge modus manuelt.

Hvis systemet har problemer med grafikkortet under installasjonen, kan tekstmodus løse problemet.

Gå tilbake til mainstartsidenkeytableValg av språk og tastaturoppsettTrykk F2 for å endre språket og tastaturoppsettet som oppstartslasteren bruker.

Gå tilbake til mainstartsideninstall_srcInstallasjonskildeTrykk F4 for å velge en installasjonskilde.

Dette er det samme som å bruke oppstartsalternativet o_installinstall .

Gå tilbake til mainstartsidenlinuxInstallasjonVelg Installasjon for å starte standardinstallasjonen. Velg optoppstartsalternativer som skal brukes ved oppstart. Her kan mange funksjoner for vanlige maskinvaretyper aktiveres.



Gå tilbake til mainstartsidenharddiskStart fra harddiskVelg Start installert OS for å starte systemet som er installert på den lokale harddisken. Dette systemet må være riktig installert, fordi bare MBR (Master Boot Record) på første harddisk blir startet. Enhets-IDen for første harddisk defineres av datamaskinens BIOS.

Bruk dette alternativet hvis du har glemt å ta ut en CD eller DVD fra stasjonen og ønsker å starte datamaskinen fra harddisken.



Gå tilbake til mainstartsidennoacpiInstallasjon -- ACPI deaktivertNy maskinvare krever iblant ACPI for å kontrollere avbruddshåndteringen. ACPI erstatter alle funksjonene i det gamle APM-systemet.

Velg Installasjon -- ACPI deaktivert hvis du får problemer ved å starte opp kjernen. Kjente problemer med maskiner med mangelfull ACPI-implementering:

   * kjernen fryser under oppstart
   * PCI-kort blir ikke funnet eller blir ikke riktig initialisert



Gå tilbake til mainstartsidenfailsafeInstallasjon -- sikker modusVelg Installasjon -- sikker modus hvis installasjonen henger eller uforklarlige feil oppstår. Dette alternativet deaktiverer DMA for IDE-stasjoner og alle strømsparefunksjoner. Se også kjernealternativene for o_apmapm, o_acpiacpi og o_ideide.

Gå tilbake til mainstartsidenrescueRedningssystemRedningssystemet er et lite grunnsystem som lastes inn i RAM-disken. Derfra kan alle typer endringer utføres i et installert system. Fordi bare lavnivåverktøy er tilgjengelige i dette systemet, er det beregnet på avanserte brukere.



Gå tilbake til mainstartsidenmemtestMinnekontrollMinnekontrollen gir gode muligheter til å stressteste systemets maskinvare. Hovedformålet er å oppdage defekte minnebrikker, men kontrollen stresser også mange andre deler av systemet.
Det er ingen garanti for at minnebrikkene er i orden selv om ingen feil blir registrert, men de fleste minnefeil blir funnet.


Gå tilbake til mainstartsidenoptOppstartsalternativerTo typer oppstartsalternativer er tilgjengelige. Noen alternativer påvirker installasjonsprogrammet. Andre alternativer påvirker kjernen. Noen av de vanligste alternativene er:

a) Alternativer for installasjonsprogrammet

  o_installinstall -- velg en installasjonskilde
  networknetworkoptions -- nettverksalternativer
  o_vncvncoptions -- alternativer for installasjon via VNC

b) Alternativer for kjernen

  o_splashsplash -- påvirker oppstartsskjermbildet
  o_apmapm -- slår strømsparing av og på
  o_acpiacpi -- avanserte konfigurasjons- og strømsparefunksjoner
  o_ideide -- styrer IDE-undersystemet


Gå tilbake til mainstartsideno_installAlternativer for installasjonsprogrammet: installStandardinnstillingen er at det søkes etter en installasjonskilde på lokale CD-ROM-stasjoner. Velg install-alternativet for nettverksinstallasjoner. Mulige installasjonsprotokoller:
  * FTP
  * NFS
  * HTTP
Bruk samme syntaks som i vanlige nettadresser. Hvis for eksempel serveren befinner seg på 192.168.0.1 og du vil utføre en NFS-basert installasjon fra katalogen /install på denne serveren, angir du kilden på følgende måte:

  install=nfs://192.168.0.1/install

Nettverkskortet vil enten bli konfigurert med dhcp eller du må spesifisere parametere manuelt som beskrevet under networknettverksalternativer.


Gå tilbake til optOppstartsalternativero_splashAlternativer for kjerne: splashDette er bakgrunnsbildet som vises under oppstart av systemet.

splash=0

Bakgrunnsbildet er slått av. Dette kan være nyttig for svært gamle skjermmodeller eller hvis det oppstår en feil.

splash=verbose

Aktiverer bakgrunnsbilde ved oppstart, men kjerne- og oppstartsmeldinger vises likevel.

splash=silent

Aktiverer bakgrunnsbilde ved oppstart uten meldinger. En fremdriftsindikator vises i stedet.

Gå tilbake til optOppstartsalternativernetworkAlternativer for installasjonsprogrammet: NettverksalternativerNettverksgrensesnittet kan konfigureres nå. Maskinvaren vil bli funnet senere av YaST2. Du må minst angi vertsmaskinens IP og nettverksmaske for å konfigurere nettverkskortet. For eksempel:

  hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

eller i kortform:

  hostip=192.168.0.10/24

Hvis du valgte o_installnettverksbasertinstallasjon uten å spesifisere disse to alternativene, vil installasjonsprogrammet forsøke å konfigurere nettverksgrensesnittet med dhcp. Hvis du trenger en standard systemport, spesifiserer du dette med alternativet gateway. For eksempel:

  gateway=192.168.0.8


Gå tilbake til optOppstartsalternativero_vncAlternativer for installasjonsprogrammet: vncFor å aktivere en VNC-installasjon må parametrene vnc og vncpassword spesifiseres:

  vnc=1 vncpassword=eksempel

VNC-serveren vil bli aktivert, og du kan administrere YaST2 via en VNC-klient på et eksternt system.


Gå tilbake til optOppstartsalternativer.o_apmAlternativer for kjerne: apmAPM er en av de to strategiene for strømsparing som benyttes av moderne datamaskiner. APM brukes hovedsakelig av bærbare maskiner, f.eks. for diskdvalemodus, men kan også slå av maskinen på en sikker måte når strømmen blir brutt. APM er avhengig av at BIOS er riktig konfigurert. Hvis BIOS ikke fungerer riktig, er bruksområdet til APM begrenset, og funksjonen kan til og med hindre at maskinen starter opp riktig. Derfor kan APM slås av med parameteren

  apm=off -- slå av APM helt

Noen moderne datamaskiner kan ha nytte av det nyere o_acpiACPI-systemet.

Gå tilbake til optOppstartsalternativero_acpiAlternativer for kjerne: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) er en standard for kommunikasjonen mellom operativsystemet og BIOS i forbindelse med konfigurasjons- og strømsparefunksjoner. Som standard er acpi slått på når en BIOS produsert etter år 2000 er registrert. ACPI-funksjonene kan styres ved hjelp av en del vanlige parametere:

  pci=noacpi -- Ikke bruk ACPI for å rute PCI-avbrudd acpi=oldboot -- bare ACPI -funksjoner i forbindelse med oppstart er aktivert
  acpi=off -- slå av ACPI helt
  acpi=force -- slå på ACPI selv om BIOS er produsert før 2000

Spesielt i nye maskiner benyttes acpi i stedet for o_apmapm.

Gå tilbake til optOppstartsalternativero_ideAlternativer for kjerne: ideIDE er langt vanligere i skrivebordsmaskiner enn SCSI. For å løse maskinvareproblemer som kan oppstå i IDE-systemer, kan følgende kjerneparameter brukes:

  ide=nodma -- slå av DMA for IDE-stasjoner


Gå tilbake til optOppstartsalternativer.bitsSoftware Type SelectionYou have the choice to install the 32-bit or 64-bit version of SUSE Linux.

Return to mainStartPage