mainNápověda zavaděčeVítejte v systému SUSE Linux Enterprise Server

K výběru požadované funkce použijte tuto nabídku. Pokud máte problém s pohybem po systému nápovědy, stiskněte klávesu F1. Tak vstoupíte do helppopisu systému nápovědy. Hlavní funkce této nabídky jsou:

harddiskSpustitzdisku: Tato volba nevede k žádným operacím se systémem. Pouze spustí již nainstalovaný systém.

linuxInstalace: Tato volba je vhodná pro naprostou většinu počítačů. Pokud při instalaci dojde k zatuhnutí nebo špatné detekci některých zařízení, vyzkoušejte některou z dalších voleb.

noacpiInstalace--bezACPI: řada současných počítačů stále ještě neobsahuje implementaci ACPI nebo je tato implementace vadná. Tímto výběrem zakážete podporu ACPI v jádře, ale stále budete mít k dispozici řadu dalších funkcí jako například DMA pro IDE zařízení.

failsafeInstalace--bezpečnénastavení: Pokud volba Instalace vedla k zatuhnutí systému nebo chybám, použijte tuto nabídku.

rescueZáchrannýsystém: Spuštění malého linuxového systému přímo z RAM. Použijte ho v případě vážných problémů s nainstalovaným systémem. Po spuštění se přihlaste jako uživatel root.

memtestTestpaměti: Test paměti je užitečný při zjišťování stavu paměťových modulů. Jde o zátěžový test.

mainParametrystartu: Startovací parametry mohou ovlivnit chování systému.

helpF1Nápověda: Nápověda zavaděče je citlivá na obsah. Poskytuje informace o zvolené nabídce nebo pokud editujete parametry jádra, snaží se poskytnout informace o dané volbě. Obsahuje také popis samotného systému nápovědy.

videomodeF3Videorežim: Zde můžete nastavit různá rozlišení. V případě problémů zvolte textový režim.

install_srcF4Instalačnízdroj: Zvolte instalační zdroj.

keytableF2Jazyk: Nastavení jazyka a rozložení kláves během používání zavaděče.

driverupdateF5Updateovladače: U některých velmi nových systémů může být při instalaci potřeba updatovat ovladače.helpPoužívání systému nápovědyNápověda zavaděče je citlivá na obsah. Poskytuje informace o zvolené nabídce nebo pokud editujete parametry jádra, snaží se poskytnout informace o dané volbě.

Navigační klávesy

 Up Arrow: návrat na předešlý odkaz
  Down Arrow: přechod na následující odkaz
  Left Arrow, Backspace: návrat k předešlému tématu
  Right Arrow, Enter, Space: přejít na označený odkaz
  Page Up: o stránku nahoru
  Page Down: o stránku dolů
  Home: přechod na začátek stránky
  End: přechod na konec stránky
  Esc: ukončení nápovědy


Návrat do mainstartovacínabídkydriverupdateUpdate ovladačeV případě potřeby zavedení ovladače z diskety nebo CD stiskněte F5. Zavaděč vás po zavedené jádra požádá o médium s ovladačem.

Update ovladače je obvykle novější verzi ovladače potřebná pro průběh instalace.

Návrat do mainstartovacínabídkyvideomodeVýběr video režimuRozlišení a video režim můžete změnit pomocí klávesy F3. Jako výchozí je nastavené nejvyšší dostupné rozlišení.

Může se stát, že váš monitor nelze automaticky detekovat. V takovém případě odpovídající režim zvolte ručně.

Pokud máte během instalace problémy s grafickou kartou, zvolte textový režim.

Návrat do mainstartovacínabídkykeytableJazyk a výběr klávesové mapyStisknutím F2 můžete změnit jazyk a rozložení klávesové mapy.

Návrat do mainstartovacínabídkyinstall_srcInstalační zdrojStisknutím F4 můžete zvolit instalační zdroj.

Tato volba má stejný význam jako parametr o_installinstall.

Návrat do mainstartovacínabídkylinuxInstalaceVýběrem Instalace spustíte výchozí nastavení instalace. Při startu můžete vybírat z dalších mainstartovacíchnabídek. Výchozí volbou aktivujete řadu funkcí běžně dostupného hardwaru.



Návrat do mainstartovacínabídkyharddiskSpustit z diskuVolbou Spustit z disku spustíte systém nainstalovaný na lokálním disku. Systém musí být nainstalován správně, protože ke spuštění se použijte pouze MBR (Master Boot Record) prvního disku. ID zařízení prvního disku je předáváno systému BIOSem počítače.

Použijte tuto volbu v případě, že zapomenete instalační CD nebo DVD v mechanice a chcete spustit nainstalovaný systém.



Návrat do mainstartovacínabídkynoacpiInstalace -- bez ACPIVelmi nový hardware může ACPI vyžadovat pro správu přerušení. ACPI kompletně nahrazuje starší systém APM.

Pokud se při startu jádra objeví problémy, zvolte Instalace -- bez ACPI. Nejobvyklejší příznaky problémů s ACPI:

   * jádro při stratu zamrzne
   * PCI karty nejsou správně detekovány nebo inicializovány



Návrat do mainstartovacínabídkyfailsafeInstalace -- bezpečné nastaveníPokud se při instalaci setkáte s problémy nebo zatuhnutím, zvolte Instalace -- bezpečné nastavení. Touto volbou zakážete DMA pro všechna IDE zařízení a používání všech typů správy napájení pro celý systém. Více informací získáte v nápovědě parametrů jádra o_apmapm, o_acpiacpi a o_ideide.

Návrat do mainstartovacínabídkyrescueZáchranný systémZáchranný systém je malý systém uložený přímo v RAM. Z tohoto systému je možné provádět změny na systému již nainstalovaném. V tomto systému jsou dostupné pouze textové nástroje a je určen pouze pro pokročilejší uživatele.



Návrat do mainstartovacínabídkymemtestTest pamětiS nabídkou Test paměti získáváte vynikající nástroj na test paměti. Hlavním účelem tohoto programu je kontrola paměti RAM, ale dá se použít i pro jiné části systému.
Bezproblémový průběh testu nezaručuji stoprocentní nezávadnost paměti. Měl by však najít naprostou většinu vad.


Návrat do mainstartovacínabídkyoptParametry startuExistují dva typy parametrů. První ovlivňují chování instalátoru, druhé jádra. Mezi nejčastěji používané patří:

a) parametry instalátoru

  o_installinstall -- volba instalačního zdroje
  networksíťovénastavení -- síťové volby
  o_vncvnc -- parametr pro instalaci přes VNC

b) parametry jádra

o_splashsplash -- ovládá splash screen
  o_apmapm -- nastavení správy napájení
  o_acpiacpi -- advanced configuration and power interface
  o_ideide -- ovládání IDE subsystému


Návrat do mainstartovacínabídkyo_installParametry instalátoru: installJako výchozí instalační zdroj je nastaven CD-ROM. Pokud chcete instalovat ze sítě, použijte parametr install. Možné protokoly jsou
  * FTP
  * NFS
  * HTTP
Syntaxe je podobná zadání URL. Například pokud máte server na adrese a chcete provést instalaci přes NFS adresář /install, zadáte zdroj takto:

  install=nfs://192.168.0.1/install

Síťová karta bude nastavena pomocí dhcp nebo musíte zadat síťové parametry tak, jak je uvedenov části networksíťovénastavení.


Návrat na optParametrystartuo_splashParametry jádra: splashSplash screen je obrázek znázorňující průběh spouštění a vypínání.

splash=0

Splash screen je vypnutý. Tato volba je velmi užitečná pro staré monitory a v případě problémů.

splash=verbose

 Splash screen je puštěný, ale stále vidíte hlášení jádra.

splash=silent

Splash screen je puštěný a zcela zakrývá hlášení jádra.

Návrat na optParametrystartunetworkParametry instalátoru: síťové nastaveníPřímo při instalaci je možné nastavit síťové rozhraní. Hardware bude detekován později pomocí programu YaST2. Minimální nastavení se skládá z IP počítače a masky sítě. Například:

  hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

nebo kratší forma:

  hostip=192.168.0.10/24

Pokud zvolíte o_installsíťovouinstalaci, ale nezadáte žádnou volbu, použije se nastavení pomocí dhcp. Jestliže potřebujete zadat také bránu, použijte parametr gateway. Například:

  gateway=192.168.0.8


Návrat na optParametrystartuo_vncParametry instalátoru: vncAbyste povolili VNC instalaci, zadejte parametry vnc a vncpassword:

  vnc=1 vncpassword=example

Spustí se VNC server a vy můžete YaST2 ovládat z libovolného VNC klienta na vzdáleném systému.


Návrat na optParametrystartu.o_apmParametry jádra: apmAPM je jedním ze standardů správy napájení používaných na současných počítačích. Obvykle je používán například pro uspání na disk u notebooků a také je odpovědný za vypnutí počítače po ukončení operačního systému. APM je závislé na správně fungujícím BIOSu. V případě poškození BIOSu by měla být funkce APM omezena. Z toho důvodu můžete APM vypnout parametrem:

  apm=off -- kompletní vypnutí APM

Některé velmi nové počítače místo APM používají o_acpiACPI.

Návrat na optParametrystartuo_acpiParametry jádra: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) je standard definující nastavení napájení a správu zařízení mezi operačním systémem a BIOSem. Ve výchozím nastavení je acpi zapnuto v případě, že jde o BIOS vydaný po roce 2000. Nejčastěji používané nastavení:

  pci=noacpi -- nepoužívat ACPI k předávání PCI přerušení   acpi=oldboot -- aktivní zůstane pouze ta část ACPI, která je potřebná pro start systému
  acpi=off -- vypnutí ACPI
  acpi=force -- zapnutí ACPI i pro BIOS vydaný před rokem 2000

Na nových počítačích nahrazuje starší o_apmapm systém.

Návrat na optParametrystartuo_ideParametry jádra: ideIDE je na rozdíl od SCSI obvykle používáno na pracovních stanicích. V případě výskytu problémů s IDE systémem můžete použít parametr:

  ide=nodma -- vypnutí DMA pro IDE zařízení


Návrat na optParametrystartu.bitsVolba architekturyMůžete si zvolit mezi 32 nebo 64 bitovou verzí SUSE Linuxu.

Návrat na mainParametrystartu