mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตยินดีต้อนรับสู่ openSUSE 11.2
ใช้เมนูนี้เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการใช้ หากคุณมีปัญหากับการนำทางของระบบช่วยเหลือนี้ ให้กดที่ F1 เพื่อไปยัง helpข้อมูลอธิบาย ของระบบช่วยเหลือ โดยฟังก์ชันหลัก ๆ ในเมนูนี้มีดังนี้:
harddiskบูตจากฮาร์ดดิสก์: การเลือกนี้จะไม่ทำอะไรกับระบบ โดยจะมีเพียงการเริ่มระบบที่ถูกติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้
linuxทำการติดตั้ง: การติดตั้งในโหมดนี้ส่วนมากจะใช้ได้กับเกือบทุกเครื่อง หากคุณเคยเจอเหตุการณ์ระบบค้างในระหว่างการบูตระบบ หรือเกิดปัญหาในการตรวจหาองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ของคุณ เช่น ตัวควบคุมดิสก์ หรือแผงวงจรเครือข่าย ให้เลือกใช้ตัวเลือกการติดตั้งตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้
noacpiทำการติดตั้ง -- ปิดการใช้งาน ACPI: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันส่วนมากนั้นมักมีระบบ ACPI ที่ไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาดมาให้ การเลือกนี้จะเป็นการปิดการรองรับระบบ ACPI ในระดับเคอร์เนล แต่จะยังคงเปิดใช้งานคุณลักษณะส่วนมากที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพอยู่ เช่น DMA สำหรับฮาร์ดดิสก์แบบ IDE เป็นต้น
nolapicทำการติดตั้ง -- ปิดการใช้งาน APIC ภายใน: หากการติดตั้งในแบบปกตินี้เกิดล้มเหลว อาจจะเป็นไปได้ว่าฮาร์ดแวร์ของระบบไม่มีการรองรับการทำงานของ APIC อยู่ภายใน หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อทำการติดตั้งโดยไม่เปิดใช้การรองรับ APIC ภายใน
failsafeทำการติดตั้ง -- โหมดตั้งค่าแบบปลอดภัย: หากคุณไม่ประสบผลสำเร็จกับ ทำการติดตั้ง, ส่วนนี้อาจจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
rescueกู้ระบบ: อิมเมจการบูตตัวนี้ จะใช้เริ่มระบบลินุกซ์ขนาดเล็กในหน่วยความจำ ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีที่ระบบไม่สามารถเริ่มการทำงานได้อย่างถูกต้อง หลังจากการบูตระบบขนาดเล็กนี้แล้ว ให้ทำการล็อกอินเป็นผู้ใช้ root
firmwareทดสอบเฟิร์มแวร์: เรียกเครื่องมือทดสอบไบออสเพื่อตรวจการทำงานของ ACPI และส่วนอื่น ๆ ของไบออสของคุณ
memtestทดสอบหน่วยความจำ: การทดสอบหน่วยความจำนั้นมีประโยชน์มากกว่าเป็นการตรวจสอบการติดตั้งหน่วยความจำใหม่เท่านั้น แต่มันสามารถจะใช้ทดสอบส่วนที่สำคัญของระบบของคุณเพื่อชี้ว่าฮาร์ดแวร์มีปัญหาในการทำงานหรือไม่ก็ได้
optตัวเลือกการบูตระบบ: ตัวเลือกการบูตอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของระบบของคุณได้อย่างสมบูรณ์ โดยมันจะทำการตั้งค่าให้กับเคอร์เนลระบบ
helpF1 ช่วยเหลือ: นี่เป็นส่วนที่แปรผันได้ เนื่องจากมันจะแสดงหน้าต่างที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่ากำลังใช้งานส่วนใดของหน้าจอการบูตอยู่ โดยจะเป็นการแสดงข้อมูลอธิบายคล้ายกับระบบช่วยเหลือที่เห็นอยู่นี้
keytableF2: ตั้งค่าภาษาและการจัดผังแป้นพิมพ์ที่จะใช้กับตัวจัดการการบูต
videomodeF3 โหมดแสดงผล: คุณสามารถเลือกความละเอียดการแสดงผลของหน้าจอที่จะใช้ในระหว่างการติดตั้งได้ที่นี่ หากคุณพบปัญหาในการใช้การติดตั้งผ่านระบบกราฟิก คุณอาจใช้ โหมดข้อความ เพื่อใช้ทดแทนมันได้เช่นกัน
install_srcF4 แหล่งใช้ติดตั้ง: เลือกแหล่งต้นทางสำหรับติดตั้ง
driverupdateF6 ปรับรุ่นไดรเวอร์: สำหรับเครื่องใหม่ ๆ อาจจำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ทำการติดตั้งระบบbitsเลือกประเภทซอฟต์แวร์คุณมีทางเลือกในการติดตั้ง ว่าจะติดตั้ง openSUSE 11.2 ในแบบระบบ 32 บิต หรือ 64 บิตย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตdriverupdateปรับรุ่นไดรเวอร์หากคุณจำเป็นต้องใช้แผ่นฟลอปปีหรือซีดีรอมของไดรเวอร์รุ่นใหม่ ให้กดที่ F6 จากนั้นตัวจัดการการบูตระบบจะแจ้งให้คุณใส่สื่อของไดรเวอร์รุ่นใหม่หลังจากทำการโหลดเคอร์เนลของระบบลินุกซ์แล้ว
ไดรเวอร์รุ่นใหม่โดยทั่วไปจะเป็นแผ่นฟลอปปีที่มีไดรเวอร์รุ่นใหม่ของฮาร์ดแวร์ หรือเป็นตัวที่แก้บั๊กการทำงานที่ผิดพลาด ซึ่งจำเป็นต่อการติดตั้งย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตfailsafeทำการติดตั้ง -- โหมดตั้งค่าแบบปลอดภัยเลือก ทำการติดตั้ง -- โหมดตั้งค่าแบบปลอดภัย หากคุณพบว่าเครื่องมีอาการค้างหรือมีข้อผิดพลาดในระหว่างทำการติดตั้ง ตัวเลือกนี้จะทำการปิดการทำงงาน DMA ของไดรฟ์แบบ IDE และปิดคุณสมบัติการประหยัดพลังงานทั้งหมดของมันด้วย โปรดดูตัวเลือก o_apmapm, o_acpiacpi และ o_ideide ของเคอร์เนลร่วมด้วยย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตfirmwareทดสอบเฟิร์มแวร์เรียกตัวทดสอบไบออสเพื่อตรวจสอบการทำงานของตาราง ACPI และส่วนอื่น ๆ ของไบออสของคุณ ผลลัพธ์ของการทดสอบจะถูกจัดเก็บไว้บนดิสก์แบบ USB หรือผ่านระบบเครือข่ายก็ได้ย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตharddiskบูตจากฮาร์ดดิสก์เลือก บูตระบบที่ติดตั้งไว้ เพื่อเริ่มทำการติดตั้งลงในฮาร์ดดิสก์ภายในของคุณ ซึ่งระบบนี้ควรจะติดตั้งได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากจะมีเพียงส่วน MBR (Master Boot Record) บนฮาร์ดดิสก์ตัวแรกเท่านั้นที่จะถูกเริ่มการทำงาน และหมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ของฮาร์ดดิสก์ตัวแรกก็ได้มาจากการให้ค่าของไบออส
ใช้นี่ หากคุณลืมที่จะเอาแผ่นซีดีหรือดีวีดีออกจากไดรฟ์ของคุณ และต้องการจะเริ่มการทำงานของเครื่องจากฮาร์ดดิสก์ย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตhelpการใช้ระบบช่วยเหลือระบบช่วยเหลือของตัวจัดการการบูตนั้นผันแปรได้ โดยมันจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการเมนูที่เลือกไว้ หรือ หากคุณทำการแก้ไขตัวเลือกการบูต มันจะพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีเคอร์เซอร์เลือกอยู่
ปุ่มพิมพ์ที่ใช้ในการนำทาง 
  • ปุ่มลูกศรขึ้น: ไปยังส่วนเชื่อมโยงก่อนหน้า  • ปุ่มลูกศรลง: ไปยังส่วนเชื่อมโยงถัดไป  • ปุ่มลูกศรซ้าย, ปุ่ม Backspace: กลับไปยังหัวข้อก่อนหน้า  • ปุ่มลูกศรขวา, ปุ่ม Enter, ปุ่ม Space: ตามส่วนเชื่อมโยง  • ปุ่ม Page Up: เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า  • ปุ่ม Page Down: เลื่อนลงหนึ่งหน้า  • ปุ่ม Home: ไปยังหน้าเริ่มต้น  • ปุ่ม End: ไปยังหน้าสุดท้าย  • ปุ่ม Esc: ออกจากความช่วยเหลือย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตinstall_srcแหล่งที่จะใช้ในการติดตั้งกด F4 เพื่อเลือกแหล่งที่จะใช้ในการติดตั้ง
นี่เหมือนกับการใช้ตัวเลือกการบูต o_installติดตั้งย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตkeytableการเลือกภาษาและผังแป้นพิมพ์กด F2 เพื่อเปลี่ยนภาษาและผังแป้นพิมพ์ที่จะใช้กับตัวจัดการการบูตย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตlinuxทำการติดตั้งเลือก ทำการติดตั้ง เพื่อเริ่มการติดตั้งแบบปริยาย ค่า optตัวเลือกการบูต ที่ป้อนมา จะถูกใช้ในระหว่างการเริ่มระบบ รายการนี้จะเป็นการเรียกใช้คุณลักษณะจำนวนมากของฮาร์ดแวร์พื้นฐานที่มีอยู่ย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตmemtestทดสอบหน่วยความจำการรวม ทดสอบหน่วยความจำ เป็นโอกาสดีที่จะได้ทำการทดสอบฮาร์ดแวร์ของระบบ โดยจุดประสงค์หลักของมันคือการตรวจสอบหน่วยความจำที่เสียหาย แต่มันก็สามารถใช้ในการตรวจสอบส่วนอื่น ๆ ของระบบได้เช่นกัน
หากไม่มีการพบข้อผิดพลาด ก็ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าหน่วยความจำจะไม่เสียหายย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตnoacpiทำการติดตั้ง -- ปิดการใช้งาน ACPIฮาร์ดแวร์ปัจจุบันต้องการใช้ ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) เพื่อควบคุมการจัดการอินเทอร์รัปต์ โดยทัวไปแล้ว ACPI นั้นจะใช้ทดแทนระบบ APM (ระบบจัดการพลังงานแบบเก่า) อย่างสมบูรณ์
เลือก ทำการติดตั้ง -- ปิดการใช้งาน ACPI หากคุณพบปัญหาในระหว่างการบูตเคอร์เนล ปัญหาที่ทราบของเครื่องที่มักจะมีปัญหากับ ACPI คือ: 
  • เคอร์เนลค้างในระหว่างทำการบูตระบบ  • แผงวงจร PCI ไม่ได้ถูกตรวจสอบ หรือถูกเตรียมการทำงานอย่างไม่ถูกต้อง
คุณอาจจะลองใช้ตัวเลือกการบูต firmwareทดสอบเฟิร์มแวร์ และดูผลการทดสอบการตรวจสอบการทำงาน ACPIย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตnolapicทำการติดตั้ง -- ปิดการใช้งาน APIC ภายในตามปกติแล้วมักจะไม่พบปัญหาในการใช้งาน APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) แต่หากคุณพบปัญหา ให้ลองใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อบูตระบบโดยไม่ใช้การรองรับ APIC ภายใน
โปรดอย่าสับสนระหว่างตัวเลือกนี้กับ noacpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface)ย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตoptตัวเลือกการบูตระบบมีตัวเลือกการบูตระบบสองประเภทให้คุณได้เลือกใช้ ตัวแรก เป็นตัวเลือกที่จะมีผลกับตัวติดตั้ง ตัวที่สอง จะเป็นตัวเลือกที่ใช้กับเคอร์เนล โดยมีตัวเลือกพื้นฐานที่ใช้ร่วมกันบางตัว คือ:
ก) ตัวเลือกของตัวติดตั้ง 
  • o_installติดตั้ง -- เลือกแหล่งที่จะใช้ในการติดตั้ง  • networkตัวเลือกเครือข่าย -- ตัวเลือกเครือข่าย  • o_vncตัวเลือก VNC -- ตัวเลือกในการติดตั้งผ่านทาง VNC
ข) ตัวเลือกของเคอร์เนล 
  • o_splashsplash -- กำหนดพฤติกรรมของหน้าจอ splash  • o_apmapm -- สลับการเปิด/ปิดระบบจัดการพลังงาน  • o_acpiacpi -- ACPI - ส่วนเชื่อมต่อด้านพลังงานและการปรับแต่งค่าขั้นก้าวหน้า  • o_ideide -- ควบคุมระบบย่อยของ IDEย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตo_hostipo_netmasko_gatewaynetworkตัวเลือกของตัวติดตั้ง: ตัวเลือกเครือข่ายคุณสามารถที่จะทำการปรับแต่งส่วนเชื่อมต่อเครือข่ายได้ในตอนนี้เลยก็ได้ โดยตัวฮาร์ดแวร์จะถูกตรวจสอบในภายหลังโดยโปรแกรม YaST2 ทั้งนี้จะมีชุดของตัวเลือกในการปรับแต่งค่าแผงวงจรเครือข่ายของคุณ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเลขไอพีของเครื่อง และค่าเน็ตมาสก์ ตัวอย่างเช่น: 
  • hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0
หรือใช้แบบย่อ เช่น: 
  • hostip=192.168.0.10/24
หากคุณระบุ o_installติดตั้งผ่านเครือข่าย และไม่ได้ระบุตัวเลือกทั้งสอง ตัวติดตั้งจะทำการปรับแต่งส่วนเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย dhcp หากคุณต้องการใช้เกตเวย์ปริยาย ให้ระบุด้วยตัวเลือก gateway ตัวอย่างเช่น: 
  • gateway=192.168.0.8ย้อนกลับไปยัง optตัวเลือกการบูตระบบo_acpiตัวเลือกของเคอร์เนล: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) เป็นมาตรฐานในการกำหนดส่วนเชื่อมต่อการใช้พลังงานและการจัดการปรับแต่งค่าของระบบปฏิบัติการและไบออก, โดยปริยายแล้ว ตัวเลือก acpi จะถูกเปิดใช้งานหากตรวจสอบพบว่า ไบออสของเครื่องมีความใหม่กว่าปี ค.ศ.2000 นอกจากนี้ยังมีพารามิเตอร์ทั่วไปอีกหลายตัวที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของ ACPI คือ: 
  • pci=noacpi -- ไม่ต้องใช้ ACPI เพื่อหาเส้นทางอินเทอร์รัพต์ PCI  • acpi=oldboot -- มีเฉพาะส่วนของ ACPI ที่สัมพันธ์กับการบูตที่ยังทำงานเหลืออยู่  • acpi=off -- ปิดการใช้งาน ACPI อย่างสมบูรณ์  • acpi=force -- เปิดใช้งาน ACPI แม้ว่าไบออสของคุณจะเก่ากว่าปี ค.ศ.2000
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ มันจะทำการแทนที่ตัวเลือก o_apmapm เดิมของระบบย้อนกลับไปยัง optตัวเลือกการบูตระบบo_apmตัวเลือกของเคอร์เนล: apmระบบ APM นั้นเป็นหนึ่งในสองของระบบจัดการพลังงาน ที่มีการใช้กันอยู่ในคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งใช้ในเครื่องแลปทอปเป็นหลักเพื่อให้สามารถใช้งานในบางรูปแบบ เช่น การปิดพักเครื่องโดยเก็บสถานะลงดิสก์ เป็นต้น แต่มันก็อาจจะทำหน้าที่ในการปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากการปิดระบบแล้วก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ APM นั้น จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกับไบออสที่รองรับมันด้วย หากไบออสเกิดเสียหาย ระบบ APM อาจจะมีการจำกัดการใช้งานเครื่อง หรืออาจจะทำให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้เลยก็ได้ ดังนั้น คุณอาจจะปิดการทำงานของมันได้ โดยใช้พารามิเตอร์ 
  • apm=off -- ปิดการทำงานของ APM อย่างสมบูรณ์
คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ บางรุ่น อาจจะมีการจัดการที่ก้าวหน้ามากกว่า o_acpiACPIย้อนกลับไปยัง optตัวเลือกการบูตระบบo_ideตัวเลือกของเคอร์เนล: ideส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ IDE นั้น ไม่ได้คล้ายกับส่วนเชื่อมต่อแบบ SCSI ที่มักจะถูกใช้กับเครื่องสถานีงาน (เวิร์กสเตชัน) แต่อย่างใด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาบางอย่างของฮาร์ดแวร์ที่อาจจะเกิดกับระบบ IDE ให้ลองใช้พารามิเตอร์ของเคอร์เนล: 
  • ide=nodma -- ปิดการใช้ DMA กับไดรฟ์แบบ IDEย้อนกลับไปยัง optตัวเลือกการบูตระบบo_installตัวเลือกของตัวติดตั้ง: ติดตั้งโดยปริยายแล้ว จะมีการค้นหาแหล่งที่จะใช้ติดตั้งจากซีดีรอมภายใน หากใช้การติดตั้งผ่านเครือข่าย ให้เลือกตัวเลือก ติดตั้ง แทน โดยให้เลือกใช้โพรโทคอลของบริการเพื่อใช้ติดตั้งว่าเป็นแบบใด ได้แก่ 
  • บริการ FTP  • จุดแชร์ผ่านบริการ NFS  • บริการ HTTP
รูปแบบที่ใช้นี้ จะดูคล้ายกับค่าที่อยู่ URL มาตรฐาน ตัวอย่างเช่น หากเครื่องแม่ข่ายบริการของคุณคือ 192.168.0.1 และคุณต้องการติดตั้งผ่านจุดแชร์ของบริการ NFS โดยมีจุดแชร์ (หรือไดเรกทอรี) บนแม่ข่าย คือ /install, ให้ระบุแหล่งที่ใช้ติดตั้งตามค่านี้: 
  • install=nfs://192.168.0.1/install
แผงวงจรเครือข่ายอาจจะถูกปรับแต่งด้วย dhcp หรือคุณอาจจะระบุค่าพารามิเตอร์ด้วยตัวคุณเองก็ได้ ตามที่ได้อธิบายไว้ใน networkตัวเลือกเครือข่ายย้อนกลับไปยัง optตัวเลือกการบูตระบบo_splashตัวเลือกของเคอร์เนล: splashหน้าจอบังข้อความการบูตระบบ (splash) คือภาพที่จะแสดงในระหว่างการเริ่มการทำงานของระบบ 
  • splash=0 -- หน้าจอบังข้อความการบูตระบบ (splash) จะถูกปิดการใช้งาน ซึ่งจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบดูข้อความผิดพลาดบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเริ่มการทำงานของระบบ  • splash=verbose -- เปิดใช้งานหน้าจอบังข้อความการบูตระบบ (splash), และยังมีการแสดงข้อความของการบูตระบบและข้อความของเคอร์เนลอยู่  • splash=silent -- เปิดใช้งานหน้าจอบังข้อความการบูตระบบ (splash), แต่จะไม่มีการแสดงข้อความใด ๆ โดยจะใช้แถบแสดงความคืบหน้าการบูตระบบแทนย้อนกลับไปยัง optตัวเลือกการบูตระบบo_vncpasswordo_vncตัวเลือกของตัวติดตั้ง: vncเพื่อเปิดใช้การติดตั้งผ่านทาง VNC ให้ป้อนพารามิเตอร์ vnc และ vncpasswd: 
  • vnc=1 vncpassword=ตัวอย่าง
บริการ VNC จะเริ่มการทำงาน และคุณจะสามารถควบคุม YaST2 ผ่านทางไคลเอนต์ VNC ได้จากระยะไกลย้อนกลับไปยัง optตัวเลือกการบูตระบบrescueกู้ระบบกู้ระบบ คือระบบดิสก์ขนาดเล็กบนหน่วยความจำ ซึ่งช่วยให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงระบบที่ติดตั้งไว้แล้วได้หลายรูปแบบ แต่เนื่องจากมันจำเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในระดับต่ำ จึงมีจุดมุ่งหมายสำหรับให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูตvideomodeการเลือกโหมดวิดีโอกด F3 เพื่อดูรายการโหมดแสดงผลที่แผงวงจรแสดงผลของคุณรองรับ โดยจะมีการเลือกโหมดแสดงผลสูงสุดที่จอภาพของคุณรองรับได้ไว้ให้
ในบางกรณีอาจจะไม่สามารถตรวจสอบจอภาพของคุณได้อัตโนมัติ ซึ่งหากเกิดขึ้น ให้คุณทำการเลือกโหมดที่ต้องการด้วยตัวคุณเอง
หากระบบของคุณมีปัญหากับแผงวงจรแสดงผลในระหว่างการติดตั้ง จะมีการใช้ โหมดข้อความ แทนย้อนกลับไปยัง mainช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวจัดการการบูต