mainAjutor bootloaderBine-ați venit la openSUSE 11.2
Utilizați acest meniu pentru a selecta funcția dorită. Dacă apar probleme la navigarea prin acest sistem de ajutor, apăsați F1 pentru a deschide helpdescriere al sistemului de ajutor. Funcțiile principale ale acestui meniu sunt:
harddiskPornește de pe hard disc: Această opțiune nu are nici un efect asupra sistemului. Pornește doar un sistem de operare instalat anterior.
linuxInstalare: Acest mod de instalare funcționează pe majoritatea mașinilor. Dacă sistemul se blochează la bootare sau dacă apar probleme la detectarea componentelor hardware, ca de exemplu controllere de disc sau plăci de rețea, încercați cu una dintre următoarele opțiuni de instalare.
noacpiInstalare -- ACPI deactivat: Multe dintre calculatoarele actuale au implementări APIC incomplete sau defectuoase. Această opțiune deactivează suportul APIC din kernel, însă păstrează activate anumite funcționalități pentru performanță, ca de exemplu DMA pentru hard disk-uri IDE.
nolapicInstalare -- APIC local dezactivat: Dacă instalarea normală eșuează, poate fi din cauza hardware-ului din sistem ce nu suportă APIC local. Dacă aceasta pare a fi cauza, utilizați această opțiune pentru a instala fără suport APIC local.
failsafeInstalare -- Setări sigure: Dacă nu ați reușit cu Instalare, puteți încerca această variantă.
rescueSistem de salvare: Această imagine de boot pornește un mini-sistem Linux în RAM. Poate fi util dacă sistemul nu pornește corect. După bootare, autentificați-vă ca root.
firmwareTest firmware: Rulează un utilitare de testare a BIOS-ului, ce validează ACPI și alte părți ale BIOS-ului dvs.
memtestTest de memorie: Testarea memoriei nu este utilă doar pentru verificarea instalării noilor module de memorie. Este de asemenea un test de rezistență pentru o mare parte a sistemului dvs. și poate descoperi eventualele probleme hardware existente.
optOpțiuni de boot: Opțiunile de boot pot modifica complet comportamentul sistemului dvs. Sunt setări pentru kernel.
helpF1 Ajutor: Acesta este sensibil la context. Va afișa diverse ecrane în funcție de elementul activ din ecranul de boot. Există de asemenea o descriere a acestui sistem de ajutor.
keytableF2: Setează limba și aranjamentul de tastatură utilizate de bootloader.
videomodeF3 Modul Video: Aici puteți alege rezoluția ecranului la instalare. Dacă apar probleme la instalarea grafică, o soluție de moment poate fi mod text.
install_srcF4 Sursa instalării: Alegeți sursa de instalare.
driverupdateF6 Actualizări drivere: În cazul computerelor foarte noi, pentru instalarea sistemului poate fi necesară o actualizare de drivere.bitsSelecție tip softwarePuteți alege între versiunea pe 32 de biți și 64 de biți a openSUSE 11.2.Înapoi la mainAjutor bootloaderdriverupdateActualizare driverF6 Dacă aveți nevoie de o dischetă sau un CD-ROM de actualizare a driverelor, apăsați F6. Bootloader-ul vă va cere să introduceți mediul de actualizare după încărcarea kernelului Linux.
O actualizare de driver este în mod normal o dischetă cu versiuni noi ale driverelor hardware sau corecturi de erori necesare în timpul instalării.Înapoi la mainAjutor bootloaderfailsafeInstalare -- Setări sigureSelectați Instalare -- Setări sigure dacă sistemul se blochează la instalare sau dacă apar erori ce nu se pot reproduce. Această opțiune deactivează DMA pentru unitățile IDE și toate funcționalitățile de gestiune a alimentării. Vedeți și opțiunile kernel pentru o_apmapm, o_acpiacpi și o_ideide.Înapoi la mainAjutor bootloaderfirmwareTest firmwarePornește o aplicație de validare a BIOS-ului ce validează tabelele ACPI și multe alte părți ale BIOS-ului dvs. Rezultatele testului pot fi stocate pe un disc usb sau pot fi salvate prin rețea.Înapoi la mainAjutor bootloaderharddiskPornește de pe hard discSelectați Bootează sistemul de operare instalat pentru a porni sistemul instalat pe harddisk-ul dvs. local. Acest sistem trebuie să fie instala corect, deoarece va fi pornit doar MBR-ul (Master Boot Record) de pe primul harddisk. ID-ul de dispozitiv al primului harddisk este furnizat de BIOS-ul calculatorului.
Utilizați această opțiune dacă ați uitat să îndepărtați CD-ul sau DVD-ul din unitate și doriți să porniți calculatorul de pe harddisk.Înapoi la mainAjutor bootloaderhelpUtilzarea sistemului de ajutorAjutorul online al bootloader-ului este dependent de context. Oferă informații despre elementul de meniu selectat sau, dacă editați opțiunile de boot, încearcă să caute informații despre opțiunea pe care este poziționat cursorul.
Taste de navigare 
  • Săgeată în sus: se evidențiază legătura precedentă  • Săgeată în jos: se evidențiază legătura următoare  • Săgeată stânga, Inapoi: înapoi la tema anterioară  • Săgeată dreapta, Enter, Spațiu: urmați linkul  • Pagină sus: derulează o pagină în sus  • Pagină jos: derulează o pagină în jos  • Acasă: salt la începutul paginii  • Sfârșit: salt la sfârșitul paginii  • Esc: părăsește ajutorulÎnapoi la mainAjutor bootloaderinstall_srcSursă de instalareApăsați F4 pentru a selecta o sursă de instalare.
Este echivalent cu utilizarea opțiunii de boot o_installinstalează.Înapoi la mainAjutor bootloaderkeytableSelecție limbă și mapare tastaturăApăsați F2 pentru a modifica limba și maparea de tastatură utilizată de bootloader.Înapoi la mainAjutor bootloaderlinuxInstalareSelectați Instalare pentru a porni instalarea implicită. optopțiuni de boot introduse sunt utilizate la pornire. Acest element activează diferite funcții ale hardware-ului uzual disponibil.Înapoi la mainAjutor bootloadermemtestTest de memorieTest de memorie inclus oferă posibilitatea de a testa intensiv hardware-ul unui sistem. Scopul principal este detectarea de RAM defect, dar acționează și asupra altor părți ale sistemului.
Dacă nu au fost găsite erori, nu există garanția că memoria este intactă, chiar dacă majoritatea defectelor de memorie sunt în general detectate.Înapoi la mainAjutor bootloadernoacpiInstalare -- ACPI deactivatConfigurația hardware actuală cere ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) pentru controlul manipulării întreruperilor. ACPI înlocuiește complet vechiul sistem APM.
Selectați Instalare -- ACPI deactivat dacă apar probleme în timpul bootări kernelului. Problemele cunoscute ale mașinilor care prezintă probleme cu ACPI sunt: 
  • kernelul se blochează la bootare  • plăcile PCI nu se detectează sau nu se inițializează corect
Puteți încerca și opțiunea de boot firmwareTest firmware și consulta rezultatele testului de validare ACPI.Înapoi la mainAjutor bootloadernolapicInstalare -- APIC local dezactivatÎn mod normal nu sunt probleme cu APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Dacă totuși apar, încercați această opțiune pentru a boota fără suport APIC local.
A nu se confunda cu noacpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface).Înapoi la mainAjutor bootloaderoptOpțiuni de bootExistă două tipuri de opțiuni de boot disponibile: opțiunile ce afectează instalatorul și opțiunile kernel. Câteva dintre opțiunile uzuale sunt:
a) opțiuni instalator 
  • o_installinstalează -- selectați o sursă de instalare  • networkopțiuni rețea -- opțiunile rețea  • o_vncopțiuni vnc -- opțiuni pentru instalarea via VNC
b) opțiuni kernel 
  • o_splashsplash -- influențează comportamentul ecranului de întâmpinare  • o_apmapm -- comută gestiunea alimentării  • o_acpiacpi -- configurare avansată și interfață alimentare  • o_ideide -- controlează subsistemul IDEÎnapoi la mainAjutor bootloadero_hostipo_netmasko_gatewaynetworkOpțiuni instalare: Opțiuni rețeaPuteți configura interfața de rețea chiar acum. Hardware-ul va fi detectat mai târziu de YaST. Opțiunile minime pentru configurarea plăcii de rețea sunt IP-ul gazdei și masca de rețea. De exemplu: 
  • hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0
sau în formă prescurtată: 
  • hostip=192.168.0.10/24
Dacă ați specificat un o_installinstalare bazată pe rețea și nu ați specificat ambele opțiuni, instalatorul încearcă să configureze interfața de rețea cu dhcp. Dacă necesitați un gateway implicit, specificați-l cu opțiunea gateway. De exemplu: 
  • gateway=192.168.0.8Înapoi la optOpțiuni de booto_acpiOpțiuni kernel: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface - Interfață avansată pentru configurare și alimentare) este un standard ce definește interfețele de gestiune a alimentării și a configurației între sistemul de operare și BIOS. Implicit, acpi este activ dacă se detectează un BIOS mai nou de 2000. Există mai mulți parametri utilizați pentru controlul comportamentului ACPI: 
  • pci=noacpi -- nu utiliza ACPI pentru rutarea întreruperilor PCI  • acpi=oldboot -- rămân activate doar acele părți ale ACPI relevante pentru boot  • acpi=off -- dezactivează ACPI complet  • acpi=force -- activează ACPI chiar dacă BIOS-ul este anterior anului 2000
În special pe calculatoare noi, înlocuiește vechiul sistem o_apmapm.Înapoi la optOpțiuni de booto_apmOpțiuni kernel: apmAPM este una dintre cele două strategii de gestiune a alimentării utilizate de calculatoarele moderne. Este utilizată în special pe laptop-uri pentru funcții ca hibernarea, dar poate fi de asemenea responsabilă pentru deconectarea de la rețea a calculatorului după ce a fost oprit. APM se bazează pe un BIOS ce funcționează corect. Dacă BIOS-ul este defect, APM poate funcționa doar în mod restrâns sau poate chiar împiedica funcționarea corectă a calculatorului. De aceea poate fi dezactivat cu parametrul 
  • apm=off -- dezactivează APM complet
Pentru unele calculatoare foarte noi poate fi mai avantajos mai noul o_acpiACPI.Înapoi la optOpțiuni de booto_ideOpțiuni kernel: ideIDE este, spre deosebire de SCSI, utilizat în mod curent de cele mai multe stații de lucru desktop. Pentru a evita anumite probleme hardware ce apar pe sistemele IDE, utilizați parametrul kernel: 
  • ide=nodma -- dezactivează DMA pentru unitățile IDEÎnapoi la optOpțiuni de booto_installOpțiuni instalare: instaleazăImplicit, sursa de instalare se caută pe CD-ROM-urile locale. Pentru o instalare din rețea, selectați opțiunea instalează. Protocoalele de instalare posibile sunt 
  • FTP  • NFS  • HTTP
Sintaxa utilizată este ca și cea a URL-urilor standard. De exemplu, dacă serverul dvs. se află la 192.168.0.1 și doriți o instalare pe bază de NFS de pe directorul /install de pe acest server, specificați sursa astfel: 
  • install=nfs://192.168.0.1/install
Placa de rețea va fi configurată fie cu dhcp, fie cu parametrii specificați de dvs. conform instrucțiunilor de la networkopțiuni rețea.Înapoi la optOpțiuni de booto_splashOpțiuni kernel: splash (ecran de pornire)Ecranul de start este imaginea afișată în timp ce pornește sistemul. 
  • splash=0 -- Ecranul de pornire este dezactivat. Acest lucru poate fi util pentru monitoarele foarte vechi sau în cazul apariției unei erori.  • splash=verbose -- Activează ecranului de pornire, mesajele kernel și boot sunt afișate în continuare.  • splash=silent -- Activează ecranul de pornire, dar fără mesaje. În schimb se afișează o bară de progres.Înapoi la optOpțiuni de booto_vncpasswordo_vncOpțiuni instalare: vncPentru a activa instalarea VNC, specificați parametrii vnc și vncpassword: 
  • vnc=1 vncpassword=example
Va fi pornit serverul VNC și puteți accesa YaST2 la distanță utilizând orice tip de client VNC.Înapoi la optOpțiuni de bootrescueSistem de salvareSistem de salvare este un sistem de bază pe disc RAM. De acolo se pot efectua diferite modificări asupra unui sistem instalat. Deoarece acest sistem dispune doar de utilitare de nivel jos, este destinat experților.Înapoi la mainAjutor bootloadervideomodeSelecție mod videoApăsați F3 pentru a obține lista modurilor video suportate de placa dvs. grafică. Modul de afișare cel mai înalt suportat de monitor va fi preselectat.
Este posibil ca monitorul dvs. să nu poată fi detectat automat. În acest caz, selectați manual modul dorit.
Dacă la instalare pe sistemul dvs. apar probleme cu placa grafică, o soluție posibilă este mod text.Înapoi la mainAjutor bootloader