mainHjelp for oppstartslasterWelcome to openSUSE 11.0

Bruk denne menyen for å velge ønsket funksjon. Hvis du har problemer med å finne frem i Hjelp-systemet, trykk F1 for å vise helpbeskrivelse for Hjelp-systemet. Hovedfunksjonene i denne menyen er:

harddiskStartfraharddisk: Dette valget gjør ingenting med systemet. Det starter bare et tidligere installert operativsystem.

linuxInstallasjon: Denne installasjonsmodusen fungerer for de fleste datamaskiner. Hvis systemet fryser under oppstart eller hvis det oppstår problemer med registrering av maskinvarekomponenter, f.eks. diskkontrollere eller nettverkskort, kan du forsøke ett av følgende installasjonsvalg.

noacpiInstallasjon--ACPIdeaktivert: Mange datamaskiner har ufullstendige eller defekte ACPI-funksjoner. Dette valget deaktiverer ACPI-støtte i kjernen, men mange andre ytelsesfunksjoner vil fremdeles være aktivert, som DMA for IDE-harddisker.

nolapicInstallation--LocalAPICDisabled: If the normal installation fails, this might be due to the system hardware not supporting local APIC. If this seems to be the case, use this option to install without local APIC support.

failsafeInstallasjon--sikkermodus: Hvis Installasjon mislyktes, kan dette valget løse problemet.

rescueRedningssystem: This boot image starts a small Linux system in RAM. This is useful if the system does not start properly. After booting this system, log in as root.

firmwareFastvarekontroll: Runs a BIOS test tool that validates ACPI and other parts of your BIOS.

memtestMinnekontroll: Memory testing is useful for more than checking installation of new memory modules. It is a stress test for a big part of your computer system and may indicate hardware problems.

optOppstartsalternativer: Oppstartsvalgene kan endre systemets funksjon fullstendig. De er innstillinger for kjernen.

helpF1Hjelp: Hjelpen er kontekstsensitiv. Ulike skjermbilder vil vises, avhengig av det aktive elementet på oppstartsskjermen. Det finnes også en beskrivelse av dette Hjelp-systemet.

keytableF2Språk: Angi språk og tastaturoppsett for oppstartslasteren.

videomodeF3Skjermmodus: Her kan du velge mellom ulike skjermoppløsninger for installasjonen. Hvis det oppstår problemer med den grafiske installasjonen, kan tekstmodus være en løsning.

install_srcF4Installasjonskilde: Velg installasjonskilden.

driverupdateF5Driveroppdatering: For very new machines, a driver update may be needed to install the system.helpBruke Hjelp-systemetDen elektroniske hjelpen for oppstartslasteren er kontekstsensitiv. Den gir informasjon om det valgte menyelementet eller forsøker å finne informasjon om valget som markøren er plassert på, når du redigerer oppstartsvalg.

Navigasjonstaster

Pil opp: aktiver forrige lenke
Pil ned: aktiver neste lenke
Pil venstre, Backspace: tilbake til forrige emne
Pil høyre, Enter, Mellomrom: følg lenken
Page Up: bla én side oppover
Page Down: bla én side nedover
Home: til begynnelsen av siden
End: til slutten av siden
Esc: leave help

Tilbake til mainStartsidedriverupdateDriveroppdateringTrykk F5 hvis du trenger en diskett eller en CD-ROM med en driveroppdatering. Oppstartslasteren vil be deg om å sette inn mediet med driveroppdateringen etter at Linux-kjernen er lastet.

En driveroppdatering er vanligvis en diskett med nye versjoner av maskinvaredrivere eller oppdateringer som kreves for installasjonen.

Tilbake til mainStartsidevideomodeValg av skjermmodusTrykk F3 for å få opp en liste over skjermmoduser som støttes av grafikkortet. Den høyeste modusen som støttes av skjermen, er forhåndsvalgt.

Det kan hende at skjermen ikke oppdages automatisk. Velg i så fall ønsket modus manuelt.

Hvis systemet har problemer med grafikkortet under installasjonen, kan det hende at tekstmodus bruker en reserveløsning.

Tilbake til mainStartsidekeytableValg av språk og tastaturoppsettTrykk F2 for å endre språket og tastaturoppsettet for oppstartslasteren.

Tilbake til mainStartsideinstall_srcInstallasjonskildeTrykk F4 for å velge en installasjonskilde.

Dette er det samme som å bruke oppstartsvalget o_installinstaller.

Tilbake til mainStartsidelinuxInstallasjonSelect Installasjon to start the default installation. The optoppstartsalternativer entered are used in the start-up. This item activates many features of commonly available hardware.

Tilbake til mainStartsideharddiskStart fra harddiskVelgStart installert OS for å starte systemet som er installert på den lokale harddisken. Dette systemet må være riktig installert fordi bare MBR (Master Boot Record) på første harddisk vil bli startet. Enhets-ID-en for første harddisk hentes fra datamaskinens BIOS.

Use this if you forgot to remove the CD or DVD from your drive and want to start the computer from the hard disk.

Tilbake til mainStartsidenoacpiInstallasjon--ACPI deaktivertCurrent hardware usually requires ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) to control the interrupt handling. ACPI completely replaces the old APM system.

VelgInstallasjon--ACPI deaktivert hvis det oppstår problemer under oppstart av kjernen. Vanlige problemer på maskiner med ACPI-problemer er:

* kjernen fryser under oppstart
* PCI Cards are not detected or initialized properly

You may also try the firmwareFastvarekontroll boot option and look at the test results of the ACPI validation.

Tilbake til mainStartsidenolapicInstallation -- Local APIC DisabledNormally there are no problems with the APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). But if you seem to have some, try this option to boot without local APIC support.

Please don't confuse this with noacpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface).

Tilbake til mainStartsidefailsafeInstallasjon--sikker modusVelgInstallasjon--sikker modus hvis systemet henger under installasjonen eller ved uforklarlige feil. Dette valget deaktiverer DMA for IDE-disker og alle strømstyringsfunksjoner. Se også kjernevalgene for o_apmapm, o_acpiacpi og o_ideide.

Tilbake til mainStartsiderescueRedningssystemThe Redningssystem is a small RAM disk base system. From there, it is possible to make all kinds of changes to an installed system. Because only low-level tools are available in this system, it is intended for experts.

Tilbake til mainStartsidefirmwareFastvarekontrollStarts a BIOS checker that validates the ACPI tables and many other parts of your BIOS. Test results can be stored on usb disk or saved via network.

Tilbake til mainStartsidememtestMinnekontrollMinnekontroll gir gode muligheter til å kontrollere maskinvaren på systemet. Hovedformålet er å oppdage dårlige minnebrikker, men andre deler av systemet blir også kontrollert.
There is no guarantee that the memory is good if no errors are found, although most of memory defects will be found.

Tilbake til mainStartsideoptOppstartsalternativerDet er to tilgjengelige typer oppstartsvalg, valg for installasjonsprogrammet og valg for kjernen. Noen av de vanligste valgene er:

a) valg for installasjonsprogrammet

o_installinstaller -- velg en installasjonskilde
networknettverksvalg -- nettverksvalg
o_vncvnc-valg -- valg for installasjon via VNC

b) valg for kjernen

o_splashskjerm -- påvirker hvordan oppstartsbildet fungerer
o_apmapm -- slår strømstyring av og på
o_acpiacpi -- advanced configuration and power interface
o_ideide -- control the IDE subsystem

Tilbake til mainStartsideo_installInstallasjonsvalg: installerSom standard søker installasjonsprogrammet etter en kilde på lokale CD-ROM-stasjoner. For en nettverksinstallasjon, velg installer. Mulige installasjonsprotokoller er
* FTP
* NFS
* HTTP
Syntaksen er den samme som i vanlige nettverksadresser. Hvis for eksempel serveren befinner seg på 192.168.0.1 og du vil utføre en NFS-basert installasjon fra the katalogen /install på denne serveren, angir du følgende kilde:

install=nfs://192.168.0.1/install

The network card will either be configured with dhcp or you must specify the parameters yourself as described in the networknettverksvalg.

Tilbake til optOppstartsalternativero_splashKjernevalg: splashOppstartsskjermen er bildet som vises når systemet starter opp.

splash=0

Oppstartsbildet slås av. Dette kan være nyttig for svært gamle skjermer, eller hvis det oppstår en feil.

splash=verbose

Aktiverer et oppstartsbilde, med kjerne- og oppstartsmeldinger vises likevel.

splash=silent

Activates splash, but no messages. Instead a progress bar is drawn.

Tilbake til optOppstartsalternativernetworkInstallasjonsvalg: nettverksvalgDu kan konfigurere nettverksgrensesnittet allerede nå. Maskinvaren vil ble registrert senere av YaST2. Du må minst angi IP-adressen og nettverksmasken for å konfigurere et nettverkskort. For eksempel:

hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

eller med kortformen:

hostip=192.168.0.10/24

If you specified a o_installnettverksbasertinstallasjon and do not specify both of these options, the installer tries to configure the network interface with dhcp. If you need a default gateway, specify this with the option systemport. For example:

gateway=192.168.0.8

Tilbake til optOppstartsalternativero_vncInstallasjonsvalg: vncFor å aktivere VNC-installasjon, definer parametrene vnc og vncpassword:

vnc=1 vncpassword=eksempel

The VNC server will be started and you may control YaST2 over any VNC client from a remote system.

Tilbake til optOppstartsalternativer.o_apmKjernevalg: apmAPM er én av to strømstyringsstrategier som brukes på moderne datamaskiner. APM brukes hovedsakelig på bærbare maskiner for funksjoner som diskdvale, men kan også slå av maskinen når strømmen brytes. APM krever at BIOS fungerer riktig. Hvis BIOS er skadet, har APM begrenset nytte, og kan til og med føre til at datamaskinen ikke fungerer. Derfor kan APM deaktiveres med parameteren

apm=off -- deaktiver APM helt

For enkelte helt nye datamaskiner kan det være en fordel å bruke den nyere o_acpiACPI.

Tilbake til optOppstartsalternativero_acpiKjernevalg: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) er en standard som definerer kommunikasjonen med hensyn til strømstyring og konfigurasjon mellom et operativsystem og BIOS. Som standard aktiveres acpi dersom BIOS er nyere enn fra år 2000. Det finnes flere vanlige parametere som som styrer ACPI-funksjonen:

pci=noacpi -- do not use ACPI to route PCI interrupts
acpi=oldboot -- only the parts of ACPI that are relevant for booting remain activated
acpi=off -- deaktiver ACPI helt
acpi=force -- aktiver ACPI selv om BIOS er datert tidligere enn 2000

Spesielt på nye datamaskiner, erstatter dette den tidligere o_apmapm system.

Tilbake til optOppstartsalternativero_ideKjernevalg: ideIDE benyttes, i motsetning til SCSI, for de fleste skrivebordsmaskiner. For å unngå enkelte maskinvareproblemer som forekommer med IDE-systemer, bruk kjerneparameteren:

ide=nodma -- switch off DMA for IDE drives

Tilbake til optOppstartsalternativer.bitsValg av programvaretypeYou have the choice to install the 32-bit or 64-bit version of openSUSE 11.0.

Tilbake til mainStartside