mainHjälp för starthanterarenVälkommen till openSUSE 11.0

Använd denna meny för att välja önskad funktion. Om du har problem att navigera i detta hjälpsystem, tryck på F1 för att komma till helpbeskrivningen av hjälpsystemet. Huvudfunktionerna i denna meny är:

harddiskStartafrånhårddisk: Detta val kommer inte att påverka systemet. Det startar bara ett tidigare installerat operativsystem.

linuxInstallation: Denna installationmetod fungerar på de flesta maskiner. Om du upplever att systemet hänger sig under uppstart, eller problem under detekteringen av hårdvarukomponenterna, som diskkontrollers eller nätverkskort, prova något av de följande installationsalternativen.

noacpiInstallation--ACPIavstängt: Många av de maskiner som säljs idag har inkompletta eller felaktiga ACPI implementationer. Detta val avaktiverar ACPI-stödet i kärnan, men medger ändå många prestandafunktioner, som DMA för IDE hårddiskar.

failsafeInstallation--Säkrainställningar: Om du inte lyckades med Installation, kanske detta val kan lösa problemet.

rescueRäddningssystem: Denna startavbild startar ett litet Linux system i RAM-minnet. Detta är användbart om systemet inte startar på ett korrekt vis. Efter att systemet startats, logga in som root.

memtestMinnestest: Minnestestning är bra för mer än bara kontrollera installationen av nya minnesmoduler. Det är också ett stresstest för en stor del av ditt datorsystem och kan indikera hårdvaruproblem.

optStartalternativ: Startalternativen kan ändra systemets uppförande helt och hållet. De är inställningar för kärnan.

helpF1Hjälp: Detta är kontextmedveten hjälp. Den kommer att visa olika texter beroende på det aktiva alternativet i startmenyn. Det finns också en beskrivning av detta hjälpsystem tillgänglig.

videomodeF3Bildskärmsläge: Här väljer du mellan olika skärmupplösningar under installationen. Om du upplever problem med den grafiska installationen kan text läge vara en lösning för dig.

install_srcF4Installationskälla: Välj den källa du vill installera från.

keytableF2Språk: Välj det språk och den tangentbordslayout som starthanteraren skall använda.

driverupdateF5Drivrutinsuppdatering: För väldigt nya maskiner kan en uppdatering av drivrutiner krävas för att installera systemet.helpAnvändande av hjälpsystemetStarthanterarens hjälp är kontextmedveten. Den ger information om det valda menyobjektet, eller om du redigerar startalternativ så försöker hjälpen leta upp information om det val markören befinner sig på.

Navigeringstangenter

Uppåtpil: Markera föregående länk
Nedåtpil: Markera nästa länk
Vänsterpil, Bakåtknapp: Tillbaka till föregående alternativ
Högerpil, Retur, Mellanslag: Följ länk
Sida upp: Bläddra upp en sida
Sida ner: Bläddra ner en sida
Hem: Gå till sidans början
Slut: Gå till sidans slut
Esc: Lämna hjälpen


Tillbaka till mainStartsidandriverupdateDrivrutinsuppdateringOm du behöver använda en drivrutinsuppateringsskiva, floppy eller CD-ROM, tryck F5. Starthanteraren ber dig sätta i mediet efter att Linuxkärnan laddats.

En drivrutinsuppdatering är vanligen en diskett med en ny version av drivrutinen till hårdvaran, eller buggfixar som behövs under installationen.

Tillbaka till mainStartsidanvideomodeVal av grafiklägeTryck på F3 för att se en lista av de grafiklägen ditt grafikkort stödjer. Den högsta upplösningen din monitor klarar är förvald.

Det är möjligt att din monitor inte kan detekteras automatiskt. I så fall måste du välja ditt föredragna läge manuellt.

Om ditt system har problem med grafikkortet under installationen kan text läge vara en användbar lösning.

Tillbaka till mainStartsidankeytableVal av språk och tangentborslayoutTryck på F2 för att ändra språket och tangentbordslayouten som starthanteraren använder.

Return to mainStartPageinstall_srcInstallationskällaTryck på F4 för att välja källa för installationen.

Detta är samma som o_installinstallation startval.

Tillbaka till mainStartsidanlinuxInstallationVälj Installation för att starta standardinstallationen. De optstartalternativ du valt kommer att användas under uppstarten. Detta val aktiverar de flesta funktionerna hos de flesta maskiner.



Tillbaka till mainStartsidanharddiskStarta från hårddiskVälj Starta installerat OS för att starta det system som finns installerat på din lokala hårddisk. Detta system måste vara korrekt installerat eftersom endast MBR (Master Boot Record) på den första hårddisken används. Enhets ID för den första hårddisken rapporteras av datorns BIOS.

Använd detta val om du glömt ta ur din CD eller DVD från läsaren och du vill starta datorn från hårddisken.



Tillbaka till mainStartsidannoacpiInstallation -- ACPI avaktiveratVäldigt ny hårdvara kräver ibland att ACPI hanterar datorns avbrottsrutiner. ACPI ersätter det äldre APM systemet helt och hållet.

Välj Installation -- ACPI avaktiverat om du stöter på problem under kärnans uppstart. Kända problem med maskiner som har problem med ACPI är:

* kärnan "fryser" och stannar under uppstart
* PCI kort detekteras eller initieras inte korrekt



Tillbaka till mainStartsidanfailsafeInstallation -- Säkra inställningarVälj Installation -- Säkra inställningar om du upplever att datorn hänger sig under installationen, eller om du får oåterkallegia fel. Detta val inaktiverar DMA för IDE diskar och alla strömsparfunktioner. Se också kärnalternativen för o_apmapm, o_acpiacpi och o_ideide.

Tillbaka till mainStartsidanrescueRäddningssystemRäddningssystemet är ett litet RAM-disk baserat system. Därifrån har du möjlighet att göra alla sorters ändringar i ett installerat system. Eftersom endast lågnivå-verktyg är tillgängliga i detta system är det avsett för experter.



Tillbaka till mainStartsidanmemtestMinnestestDet inkluderade Minnestestet erbjuder goda möjligheter att stresstesta hårdvaran i systemet. Dess huvudsakliga uppgift är att detektera felaktigt RAM, men funktionen stressbelastar även många andra komponenter i systemet.
Det finns inga garantier att minnes är felfritt om inga fel rapporteras, även om de flesta minnesproblem kommer att upptäckas.


Tillbaka till mainStartsidanoptStartalternativDet finns två olika typer av startalternativ tillgängliga. Först är det de alternativ som påverkar installeraren. Sedan är det de olika kärnalternativen. Några av de vanligare alternativen är:

a) Installationsalternativ

o_installInstallera -- Välj en källa för installationen
networkNätverksalternativ -- Alternativ för nätverk
o_vncVNCalternativ -- Alternativ för installation via VNC

b) Kärnalternativ

o_splashsplash -- Påverkar uppträdandet hos startbilden
o_apmapm -- Slå till eller från strömsparfunktioner
o_acpiacpi -- Avancerad konfiguration och strömsparhantering
o_ideide -- Kontrollerar IDE undersystemet


Tillbaka till mainStartsidano_installInstallationsalternativ: installSom standard genomsöks de lokala CD-ROM enheterna för installationskällan. För en nätverksinstallation, välj installation alternativ. Möjliga installationsprotokoll är
* FTP
* NFS
* HTTP
Syntaxen som skall användas är prcis som vanliga URLer. Till exempel om din server finns på 192.168.0.1 och du vill göra en NFS-baserad installation från katalogen /install på denna server, ange källan som följer:

install=nfs://192.168.0.1/install

Nätverkskortet kan konfigureras via dhcp eller så måste du ange parametrarna själv, som beskrivs i networknätverksalternativ.


Tillbaka till optStartalternativ.o_splashKärnalternativ: splashStartbilden är en bild som visas under systemstart.

splash=0

Startbilden är inaktiverad. Detta kan vara användbart med väldigt gamla bildskärmar eller om något fel uppstår.

splash=verbose

Aktiverar bilden, kärn- och startmeddelanden visas fortfarande.

splash=silent

Aktiverar bilden, men inga meddelanden visas. Istället visas en växande indikatorstapel.

Tillbaka till optStartalternativ.networkInstallationsalternativ: NätverkDet är möjligt att konfigurera nätverkskort redan nu. Hårdvaran kommer att identifieras senare av YaST2. De minimala uppgifterna för att konfigurera ditt nätverkskort består av värd IP adress och nätmask. Till exempel:

hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

eller i kortare format:

hostip=192.168.0.10/24

Om du angivit en o_installnätverksinstallation och du inte anger båda dess alternativ kommer installationen att försöka konfigurera nätverkskortet med dhcp. Om du behäver ange en standardgateway, specificera detta med alternativet gateway. Till exempel:

gateway=192.168.0.8


Tillbaka till optStartalternativ.o_vncInstallationsalternativ: vncFör att aktivera VNC installation, specificera parametrarna vnc och vncpassword:

vnc=1 vncpassword=exampel

VNC servern kommer att startas och du kan kontrollera YaST2 från vilken VNC klient som helst på ett annat system.


Tillbaka till optStartalternativ.o_apmKärnalternativ: apmAPM är en av två strategier för strömsparhantering som används av moderna datorer. Den används främst av bärbara datorer för funktioner som viloläge till disk, men kan också ansvara för att stänga av datorn efter nedstängning. APM förlitar sig på ett korrekt fungerande BIOS. Om BIOS är felaktig har APM endast begränsad funktionalitet eller kan till och med hindra datorn från att fungera. Därför kan den stängas av med denna parameter

apm=off -- Stäng av APM helt och hållet.

Vissa väldigt nya datorer kan ha bättre nytta av det nyare o_acpiACPI.

Tillbaka till optStartalternativ.o_acpiKärnalternativ: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) är en standard som definierar strömspar och konfigurationshantering mellan BIOS och operativsystemet. Som standard är acpi påkopplat om BIOS anger att det är nyare än från år 2000. Det finns flera vanligt använda parametrar för att kontrollera ACPI uppträdande:

pci=noacpi -- Använd inte ACPI att skicka PCI avbrott
acpi=oldboot -- Endast de delar av ACPI som är relevanta för uppstart är aktiverade
acpi=off -- Stäng av ACPI helt och hållet
acpi=force -- Slå på ACPI även om ditt BIOS är daterat före 2000

Framförallt på nyare datorer ersätter acpi det äldre o_apmapm systemet.

Tillbaka till optStartalternativ.o_ideKärnalternativ: ideIDE är, olikt SCSI, vanligt förekommande i de flesta skrivbordsdatorer. För att undvika en del hårdvaruproblem som kan uppstå med IDE system, använd kärnparameter:

ide=nodma -- Koppla från dma för IDE enheter


Tillbaka till optStartalternativ.bitsVal av mjukvarutypDu kan välja mellan att installera 32-bit eller 64-bit versionen av openSUSE.

Tillbaka till mainStartsidan