mainKäynnistyslataimen ohjeWelcome to openSUSE 10.3

Valitse tästä valikosta haluttu toiminto. Jos ohjejärjestelmässä ilmenee ongelmia liikkumisessa, paina F1 päästäksesi ohjejärjestelmän helpkuvaus. Valikon päätoiminntoja ovat:

harddiskKäynnistäkiintolevyltä: Tämä valinta ei tee mitään järjestelmälle. Se käynnistää aiemmin asennetun käyttöjärjestelmän.

linuxAsennus: Tämä asennustila toimii useimmissa koneissa. Jos järjestelmä pysähtyy käynnistyksen aikana tai laitteiston tunnistamisessa on ongelmia (levyohjaimet ja verkkokortit), kokeile jotakin seuraavista asennusvalinnoista.

noacpiAsennus--ACPIpoissakäytöstä: Useissa myynnissä olevissa tietokoneissa on keskeneräinen tai virheellinen ACPI toteutus. Tämä valinta poistaa ACPI -tuen ytimestä, mutta käyttää silti useita suorituskykyä parantavia ominaisuuksia, kuten DMA:ta IDE -kiintolevyille.

nolapicAsennus--PaikallinenAPICpoiskäytöstä: Jos normaali asennus epäonnistuu, tämä voi johtua paikallisen APICin puutteellisesta tuesta järjestelmän laitteille. Jos nhäin on, käytä tätä valintaa suorittaaksesi asennuksen ilman paikallista APIV tukea.

failsafeAsennus--Turvallisetasetukset: Jos et onnistunut Asennus kanssa, tämä valinta saattaa ratkaista asian.

rescueKorjausjärjestelmä: Tämä käynnistyslevykuva käynnistää pienen Linux -järjestelmän RAM -muistiin. Se on käytännöllinen, jos järjestelmä ei käynnisty kunnolla. Järjestelmän käynnistymisen jälkeen kirjaudu sisään root-käyttäjänä.

firmwareLaiteohjelmistontesti: Suorittaa BIOS tarkistustyökalun joka vahvistaa ACPIn ja muita BIOSin osia.

memtestMuistitesti: Muistitesti on käytännöllinen muutenkin kuin vain uusien muistimoduulien testaamisessa. Se on kestotesti suurelle osalle tietokonettasi ja voi osoittaa mahdolliset laiteongelmat.

optKäynnistysvalinnat: Käynnistysvalinnat voivat täydellisesti muuttaa järjestelmän käyttäytymistä. Ne ovat ytimen asetuksia.

helpF1Ohje: Tämä on kontekstiriippuvainen. Se näyttää eri asioita riippuen valitusta käynnistysnäytön kohdasta. Myös ohjejärjestelmän kuvaus on saatavilla.

keytableF2Kieli: Aseta käynnistyslataimen käyttämä kieli ja näppäimistökartta.

videomodeF3Videotila: Tässä valitset asennuksen aikana käytettävän näytönkoon. Jos kohtaat ongelmia graafisessa asennuksessa, tekstitila voi olla toimiva vaihtoehto.

install_srcF4Asennuslähde: Valitse asennuslähde.

driverupdateF5Ohjainpäivitys: Uusimmat tietokoneet voivat vaatia ajuripäivityksen, jotta järjestelmän voi asentaa.helpOhjejärjestelmän käyttäminenKäynnistyslataimen ohje on kontekstiriippuvainen. Se antaa tietoja valitusta valikon kohdasta tai, jos muokkaat käynnistysvalintoja, se yrittää hakea tietoa valinnasta jolla kursori on.

Ohjausnäppäimet

Nuoli ylös: korosta aiempi linkki
Nuoli alas: korosta seuraava linkki
Nuoli vasemmalle, Backspace: palaa aiempaan ohjeeseen
Nuoli oikealle, Enter, Välilyönti: seuraa linkkiä
Page Up: vierittää sivun ylöspäin
Page Down: vierittää sivun alaspäin
Home: mene sivun alkuun
End: mene sivun loppuun
Esc: lopeta ohje

Palaa mainAloitussivudriverupdateOhjainpäivitysJos tarvitset ajurin päivitykseen levykkeen tai CD-ROM -levyn, paina F5. Käynnistyslatain pyytää syöttämään ajurin päivitysmedian Linux-ytimen lataamisen jälkeen.

Ajuripäivitys on yleensä levyke, jossa on uusin versio laiteajureista tai virhekorjaus jota tarvitaan asennuksen aikana.

Palaa mainAloitussivuvideomodeVideotilan valintaPaina F3 saadaksesi luettelon näytönohjaimesi tukemista näyttötiloista. Korkein tila jota näyttösi voi käyttää on esivalittu.

On mahdollista että näyttöäsi ei voida tunnistaa automaattisesti. Tässä tapauksessa, valitse haluamasi tila käsin.

Jos järjestelmälläsi on ongelmia näytönohjaimen kanssa asennuksen aikana, tekstitila voi olla toimiva vaihtoehto.

Palaa mainAloitussivukeytableKieli ja näppäimistökartta -valinnatPaina F2 vaihtaaksesi käynnistyslataimen kieltä ja näppäimistökarttaa.

Palaa mainAloitussivuinstall_srcAsennuslähdePaina F4 valitaksesi asennuslähteen.

Tämä tarkoittaa samaa kuin o_installasenna käynnistysvalinnan käyttö.

Palaa mainAloitussivulinuxAsennusValitseAsennus käynnistääksesi oletusasennuksen. optkäynnistysvalinnat:sta käytetään käynnistämiseen. Valinta ottaa käyttöön useita yleisesti käytettävien laitteiden ominaisuuksia.

Palaa mainAloitussivuharddiskKäynnistä kiintolevyltäValitse Käynnistä asennettu käyttöjärjestelmä käynnistääksesi paikalliselle kiintolevylle asennetun käyttöjärjestelmän. Järjestelmän tulee olla oikein asennettu, koska vain MBR (Master Boot Record) ensimmäiseltä levyltä käynnistetään. Ensimmäisen kiintolevyn laite ID saadaan tietokoneen BIOS:lta.

Käytä tätä jos unohdit poistaa CD- tai DVD -levyn asemasta ja haluat käynnistää tietokoneen kiintolevyltä.

Palaa mainAloitussivunoacpiAsennus -- ACPI poissa käytöstäUusimmat laitteistot vaativat joskus ACPIn (Advanced Configuration and Power Interface) ohjaavan keskeytysten hallintaa. ACPI korvaa täysin vanhan APM järjestelmän.

Valitse Asennus -- ACPI poissa käytöstä jos kohtaat ongelmia ytimen käynnistyksen aikana. Tunnettuja ongelmia ACPI:ta käyttävissä koneissa ovat:

* ydin pysähtyy käynnistettäessä
* PCI -kortteja ei tunnistettu tai alustettu oikein

Voit myös kokeilla firmwareLaiteohjelmistontesti käynnistysvalintaa ja katsoa ACPI vahvistuksen tarkistustuloksen.

Palaa mainAloitussivunolapicAsennus--Paikallinen APIC pois käytöstäNormaalisti APIC:in (Advanced Programmable Interrupt Controller) ei ole ongelmia. Mutta jos törmäät sellaisiin, kokeile käynnistää kone ilman paikallista APIC tukea tällä valinnalla.

Älä sekoita tätä noacpiACPI:iin (Advanced Configuration and Power Interface).

Palaa mainAloitussivufailsafeAsennus -- Turvalliset asetuksetValitse Asennus -- Turvalliset asetukset jos asennus pysähtelee tai esiintyy satunnaisia virheitä. Valinta poistaa käytöstä sekä DMA:n IDE -levyiltä, että kaikki virranhallinta toiminnot. Katso myös ytimen valinnat o_apmapm, o_acpiacpi ja o_ideide.

Palaa mainAloitussivurescueKorjausjärjestelmäKorjausjärjestelmä on pieni RAM -levy pohjainen perusjärjestelmä. Sen kautta on mahdollista tehdä kaikenlaisia muutoksia asennettuun järjestelmään. Koska vain matalan tason työkalut ovat saatavilla, se on tarkoitettu asiantuntijoille.

Palaa mainAloitussivufirmwareLaiteohjelmiston testiKäynnistää BIOS tarkistuksen joka vahvistaa ACPI taulut ja monta muuta BIOSin osaa. Tarkistuksen voi tallentaa usb-tikulle tai verkkoon.

Palaa mainAloitussivumemtestMuistitestiMukana oleva Muistitesti tarjoaa hyvän mahdollisuuden suorittaa kestotesti järjestelmän laitteille. Sen päätarkoitus on tunnistaa vioittunut RAM -muisti, mutta se rasittaa myös järjestelmän muita osia.
Ei ole taattua että muisti olisi kunnossa vaikka virheitä ei löytyisi, vaikka yleensä useimmat muistin viat löytyvät.

Palaa mainAloitussivuoptKäynnistysvalinnatVoit valita kahden tyyppisiä käynnistysvalintoja. 1) valinnat jotka vaikuttavat asentimeen. 2) ytimen valinnat. Yleisiä valintoja ovat:

a) asentimen valinnat

o_installasenna -- valitse asennuslähde
networkverkonvalinnat -- verkon valinnat
o_vncvncvalinnat -- valinnat VNC-asennusta varten

b) ytimen valinnat

o_splashsplash -- muokkaa splash-näytön käyttäytymistä
o_apmapm -- virranhallinta päälle/pois
o_acpiacpi -- advanced configuration and power interface
o_ideide -- hallitse IDE alijärjestelmää

Palaa mainAloitussivuo_installAsentimen valinnat: asennaOletuksena asennuslähteiksietsitään paikallisia CD-ROM-asemia. Verkkoasennusta varten valitse asenna. Mahdollisia asennuskäytäntöjä ovat
* FTP
* NFS
* HTTP
Kirjoitusmuoto on kuten normaaleissa URL-osoitteissa. Esim., jos palvelin löytyy osoitteesta 192.168.0.1 ja haluat tehdä NFS-pohjaisen asennuksen palvelimen /install hakemistosta, määritä asennuslähde seuraavasti:

install=nfs://192.168.0.1/install

Verkkokortti määritetään joko dhcp:llä, tai sinun pitää määrittää parametrit, kuten on kuvattu: networkverkonvalinnat.

Palaa optKäynnistysvalinnato_splashYtimen valinnat: splashsplash-näyttö on kuva, joka näytetään järjestelmän käynnistyksen yhteydessä.

splash=0

Splash-näyttö on poistettu käytöstä. Tämä voi olla käytännöllistä todella vanhojen monitoreiden kanssa, tai jos virheitä ilmenee.

splash=verbose

Ottaa käyttöön splash-näyttö. Näytä myös ydin- ja käynnistysviestit.

splash=silent
Ottaa käyttöön splash-näytön, mutta ei viestejä. Näiden sijasta näytetään etenemispalkki.

Palaa optKäynnistysvalinnatnetworkAsentimen valinnat: Verkon valinnatVerkkoliitäntä on mahdollista määrittää nyt. Laitteisto tunnistetaan myöhemmin YaST2 toimesta. Pakolliset valinnat verkon määrittämiseksi ovat IP-osoite ja aliverkon peite. Esim:

hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

tai lyhyemmässä muodossa:

hostip=192.168.0.10/24

Jos määritit o_installasennusverkosta:n etkä määritä molempia näistä valinnoista, asennusohjelma yrittää määrittää verkkoliitännän dhcp:llä. Jos tarvitset oletusyhdyskäytävän, määritä se valinnalla gateway. Esim:

gateway=192.168.0.8

Palaa optKäynnistysvalinnato_vncAsentimen valinnat: vncOttaaksesi käyttöön VNC-asennuksen, määritä parametrit vnc ja vncpassword:

vnc=1 vncpassword=esimerkki

VNC-palvelin käynnistetään ja voit hallita YaST2:sta millä tahansa VNC -asiakasohjelmalla etäjärjestelmästä.

Palaa optKäynnistysvalinnato_apmYtimen valinnat: apmAPM on toinen nykyisissä tietokoneissa käytettävistä virranhallinta strategioista. Sitä käytetään pääasiassa kannettavien tietokoneiden toiminnoissa kuten "suspend to disk", mutta se voi olla vastuussa myös tietokoneen sammuttamisesta. APM on riippuvainen toimivasta BIOS:sta. Jos BIOS on rikkinäinen, APM:llä voi olla vain rajoitettua käyttöä, tai se voi jopa estää tietokonetta toimimasta. APM voidaan poistaa käytöstä parametrilla

apm=off -- poistaa APM -toiminnon kokonaan

Uusimmat tietokoneet voivat hyötyä enemmän uudemmasta o_acpiACPI:sta.

Palaa optKäynnistysvalinnato_acpiYtimen valinnat: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) on standardi, joka määrittelee virran- ja laitteistohallinnan liittymän käyttöjärjestelmän ja BIOS välillä. Oletuksena, acpi otetaan käyttöön kun BIOS on uudempi kuin vuodelta 2000. Muutamia yleisesti käytettyjä parametreja ACPI:n ohjaamiseksi ovat:

pci=noacpi - älä käytä ACPI:a ohjaamaan PCI keskeytyksiä
acpi=oldboot - vain ne osat ACPI:sta, jotka kuuluvat käynnistykseen jäävät käyttöön
acpi=off -- poistaa ACPI:n kokonaan käytöstä
acpi=force -- käyttää ACPI:a vaikka BIOS olisi päivätty ennen vuotta 2000

Uusissa tietokoneissa tämä korvaa vanhan o_apmapm-järjestelmän.

Palaa optKäynnistysvalinnato_ideYtimen valinnat: ideIDE (toisin kuin SCSI) on yleisesti käytetty useimmissa työasemissa. Ohittaaksesi joitakin IDE -järjestelmien laitteisto-ongelmia, käytä ytimen parametria:

ide=nodma -- poistaa DMA:n IDE-levyiltä

Palaa optKäynnistysvalinnatbitsOhjelmistotyypin valintaSinulla on mahdollisuus valita asennatko 32-bittisen vai 64-bittisen openSUSE 10.3 version.

Palaa mainAloitussivu.