mainNápověda zavaděčeWelcome to openSUSE 10.2

Z této nabídky zvolte požadovanou funkci. Máte-li problémy s orientací v této nápovědě, stiskněte F1 pro vstup do helppopis systému nápovědy. Hlavní funkce v této nabídce jsou:

harddiskSpustitzdisku: Tato volba systém nijak neovlivní. Pouze spustí dříve nainstalovaný systém.

linuxInstalace:Tento instalační režim je vhodný pro naprostou většinu počítačů. Pokud při instalaci dojde k zatuhnutí nebo špatné detekci některých zařízení, například diskových řadičů či síťových karet, vyzkoušejte některou z dalších voleb.

noacpiInstalace--bezACPI: Mnoho v současnosti prodávaných počítačů stále ještě neobsahuje implementaci ACPI nebo je tato implementace vadná. Tímto výběrem zakážete podporu ACPI v jádře, ale stále budete mít k dispozici řadu dalších funkcí jako například DMA pro IDE zařízení.

nolapicInstalace--bezlocalAPIC: Selhání normální instalace může být způsobeno tím, že systémový hardware nepodporuje lokální APIC. Pokud se zdá, že nastal tento případ, použijtetuto volbu pro instalaci bez podpory lokálního APIC.

failsafeInstalace--bezpečnénastavení: Pokud jste nebyli s Instalace úspěšní, může vám tato sekce pomoci vyřešit problém.

rescueZáchrannýsystém: Tento obraz spouští malý linuxový systém v RAM. Je užitečný, pokud systém správně nestartuje. Po spuštění tohoto systému se přihlaste jako root.

firmwareTestfirmwaru: Spouští nástroj pro validaci ACPI a dalších částí BIOSu vašeho počítače.

memtestTestpaměti: Testování paměti je užitečné nejen při instalaci nových paměťových modulů. Je to zátěžový test velké části systému a může pomoci odhalit hardwarové problémy.

optParametrystartu: Volby spouštění mohou zcela změnit chování vašeho systému. Jsou to parametry jádra..

helpF1Nápověda: Toto je kontextově závislé. Obrazovky se budou lišit v závislosti na aktivním prvku spouštěcí obrazovky. Tento systém nápovědy má k dispozici i popis svých funkcí.

keytableF2Jazyk: Nastavte jazyk a rozložení klávesnice používané zavaděčem.

videomodeF3Videorežim: Zde si vyberte rozlišení obrazovky pro instalaci. Při problémech s grafickou instalací můžete jako řešení použít textový režim.

install_srcF4Instalačnízdroj: Vyberte instalační zdroj.

driverupdateF5Aktualizaceovladače: U velmi nových počítačů je pro instalaci systému potřeba aktualizace ovladače.helpPoužití systému nápovědyNápověda zavaděče je citlivá na obsah. Poskytuje informace o zvolené nabídce nebo pokud editujete parametry jádra, snaží se poskytnout informace o volbě podle polohy kurzoru.

Navigační klávesy

Šipka nahoru: zvýraznit předchozí odkaz
Šipka dolů: zvýraznit následující odkaz
Šipka vlevo, Backspace: návrat k předchozímu tématu
Šipka vpravo, Enter, Mezerník: následovat odkaz
Page Up: o stránku nahoru
Page Down: o stránku dolů
Home: přejít na začátek stránky
End: přejít na konec stránky
Esc: opustit nápovědu

Návrat k mainÚvodnístránkadriverupdateAktualizace ovladačePokud potřebujete disketu nebo CD s aktualizací ovladačů, stiskněte F5. Zavaděč vás požádá o médium s aktualizacemi ovladačů po zavedení linuxového jádra.

Aktualizace ovladačů je typicky disketa s novými verzemi hardwarových ovladačů nebo opravami chyb potřebnými během instalace.

Návrat k mainÚvodnístránkavideomodeVýběr video režimuStiskněte F3 pro získání seznamu video režimů podporovaných vaší grafickou kartou. Přednastaven je nejvyšší podporovaný režim.

Je možné, že váš monitor nelze automaticky detekovat. V takovém případě zvolte svůj preferovaný režim ručně.

Pokud má váš systém během instalace problé=my s grafickou kartou, může být textový režim použitelným řešením.

Návrat k mainÚvodnístránkakeytableVýběr jazyka a rozložení klávesniceStiskněte F2 pro změnu jazyka a rozložení klávesnice.

Návrat k mainÚvodnístránkainstall_srcInstalační zdrojStiskněte F4 pro výběr instalačního zdroje.

Totéž jako použití spouštěcího parametruo_installinstalovat.

Návrat k mainÚvodnístránkalinuxInstalaceZvolte Instalace pro zahájení implicitní instalace. Zadané optparametrystartu jsou použity během spouštění. Tato položka aktivuje mnoho vlastností běžného hardwaru.

Návrat k mainÚvodnístránkaharddiskSpustit z diskuZvolte Spustit nainstalovaný systém pro spuštění systému nainstalovaného na lokálním disku. Systém, musí být správně nainstalován , protože je spouštěn pouze MB na prvním disku. ID zařízení tohoto disku je poskytován BIOSem počítače.

Toto použijte, pokud zapomenete CD nebo DVD v mechanice a chcete počítač spustit z pevného disku.

Návrat k mainÚvodnístránkanoacpiInstalace -- bez ACPISoučasný hardware obvykle vyžaduje ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) pro kontrolu přerušení. ACPI zcela nahrazuje starý APM systém.

Pokud při startu jádra narazíte na problémy, zvolte Instalace -- bez ACPI. Známe problémy strojů s problematickým ACPI jsou:

* jádro zatuhne během startu
* PCI karty nejsou správně detekovány nebo inicializovány

Můžete rovněž vyzkoušet volbu spouštění firmwareTestfirmwaru a prohlédnout si výsledky validace ACPI.

Návrat k mainÚvodnístránkanolapicInstalace -- bez local APICZa běžných okolností nejsou s APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) žádné problémy. Pokud ale problémy máte, zkuste tuto volbu pro spouštění systému bez podpory lokálního APIC.

Nezaměňujte prosím s noacpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface).

Návrat k mainÚvodnístránkafailsafeInstalace -- bezpečné nastaveníZvolte Instalace -- bezpečné nastavení, pokud během instalace narazíte na zatuhnutí systému nebo na nereprodukovatelné chyby. Tato volba zakáže DMA pro IDE jednotky a veškeré funkce správy napájení. Viz také parametry jádra pro o_apmapm, o_acpiacpi a o_ideide.

Návrat k mainÚvodnístránkarescueZáchranný systémZáchranný systém je malý systém na RAM disku. Z něj je možno provádět všechny druhy změn instalovaného systému. Protože však obsahuje pouze nízkoúrovňové nástroje, je určen pro experty.

Návrat k mainÚvodnístránkafirmwareTest firmwaruSpouští kontrolu BIOSu validující tabulky ACPI a další součásti vašeho BIOSu. Výsledky testu lze uložit na USB disk nebo po síti.

Návrat k mainÚvodnístránkamemtestTest pamětiTest paměti umožňuje provést zátěžový test hardware systému. Testuje hlavně operační paměť, ale i jiné součásti systému.
Nejsou-li nalezeny chyby, není žádná záruka, že je paměť v pořádku. Většina chyb však bývá nalezena.

Návrat k mainÚvodnístránkaoptParametry startuJsou dav typy spouštěcích voleb. Zaprvé jsou to parametry ovlivňující instalátor. Zadruhé jsou to parametry jádra, Mezi běžné parametry patří:

a) volby instalátoru

o_installinstalovat -- výběr instalačního zdroje
networknastavenísítě -- volby sítě
o_vncnastavenívnc -- parametry pro instalaci přes VNC

b) parametry jádra

o_splashsplash -- ovlivňuje chování úvodní obrazovky
o_apmapm -- zapnout správu napájení
o_acpiacpi -- advanced configuration and power interface
o_ideide -- ovládá subsystém IDE

Návrat k mainÚvodnístránkao_installParametry instalátoru: installVe výchozím nastavení se instalační zdroj hledá v lokálních CD mechanikách. Pro síťovou instalaci zvolte instalovat. Možné instalační protokoly jsou
* FTP
* NFS
* HTTP
Syntaxe je jako u běžných URL. Pokud je například váš systém na adrese 192.168.0.1 a chcete provést NFS instalaci z adresáře /install na tomto serveru, zadejte zdroj takto:

install=nfs://192.168.0.1/install

Síťová karta bude nastavena buď pomocí dhcp nebo musíte zadat parametry sami, jak je popsáno v networknastavenísítě.

Návrat k optParametrystartuo_splashParametry jádra: splashSplash screen je obrázek zobrazený během spouštění systému.

splash=0

Splash obrazovka je vypnuta. To může být vhodné pro velmi staré monitory nebo v případě výskytu problémů.

splash=verbose

Aktivuje splash obrazovku, zprávy jádra a spouštění jsou stále zobrazeny.

splash=silent

Aktivuje splash obrazovku, ale žádné zprávy. Místo toho je zobrazen ukazatel průběhu.

Návrat k optParametrystartunetworkParametry instalátoru: síťové nastaveníNyní je možné nastavit síťové rozhraní. Hardware bude detekován později pomocí programu YaST2. Minimální nastavení se skládá z IP počítače a masky sítě. Například:

hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

nebo v kratší podobě:

hostip=192.168.0.10/24

Pokud jste zadali o_installsíťováinstalace a nezadáte obě tyto volby, pokusí se instalátor nastavit síť pomocí dhcp. Potřebujete-li výchozí bránu, zadejte ji parametrem gateway. Například:

gateway=192.168.0.8

Návrat k optParametrystartuo_vncParametry instalátoru: vncPro umožnění VNC instalace zadejte parametry vnc a vncpassword:

vnc=1 vncpassword=example

Bude spuštěn VNC server; YaST2 můžete ovládat ze vzdáleného systému pomocí VNC klienta.

Návrat k optParametrystartu.o_apmParametry jádra: apmAPM je jednou ze dvou dnešních strategií správy napájení. Používá se hlavně na noteboocích pro uspávání disků a podobně, může však zodpovídat i za vypínání počítače. APM je závislé na správně fungujícím BIOSu. Je-li BIOS nefunkční, mohou být funkce APM omezeny nebo může APM znemožnit funkci počítače. Lze proto vypnout parametrem

apm=off -- zcela vypnout APM

Některé nové počítače mohou s výhodou použít novější o_acpiACPI.

Návrat k optParametrystartuo_acpiParametry jádra: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) je standard definující nastavení napájení a správu zařízení mezi operačním systémem a BIOSem. Ve výchozím nastavení je acpi zapnuto v případě, že jde o BIOS vydaný po roce 2000. Nejčastěji používané nastavení:

pci=noacpi -- nepoužívat ACPI pro předávání PCI přerušení
acpi=oldboot -- aktivní zůstane pouze ta část ACPI, která je potřebná pro start systému
acpi=off -- zcela vypnout ACPI
acpi=force -- zapnout ACPI i pro BIOS vydaný před rokem 2000

Zvláště na nových počítačích nahrazuje starší systém o_apmapm.

Návrat k optParametrystartuo_ideParametry jádra: ideIDE je na rozdíl od SCSI obvykle používáno na pracovních stanicích. V případě výskytu problémů s IDE systémem můžete použít parametr:

ide=nodma -- vypnout DMA pro IDE jednotky

Návrat k optParametrystartu.bitsVýběr softwaruMůžete zvolit mezi instalací 32bitové či 64bitové verze openSUSE 10.2.

Návrat k mainÚvodnístránka