mainСправка загрузчикаWelcome to openSUSE 10.2

Используйте это меню для выбора необходимой функции. Если у вас проблемы с управлением в данной системе помощи, нажмитеF1 чтобы войти в helpописание системы помощи. Главные функции в этом меню:

harddiskЗагрузкасжёсткогодиска: Этот выбор ничего ничего не сделает с системой. Просто будет запущена ранне установленная система.

linuxУстановка: Этот режим установки работает на большинстве компьютеров. Если у вас зависает система при загрузке или у вас проблемы с обнаружением аппаратных средств, таких как контроллеры диска или сетевые платы, попробуйте одну из следующих установочных опций.

noacpiУстановка-ACPIвыключен: Многие проданные компьюетры имеют неполную или неверную реализацию ACPI. Этот выбор отключает поддержку ACPI в ядре, однако многие особенности влияющие на быстродействие все равно включены, напримерe DMA для IDE жестких дисков.

nolapicУстановка-локальныйAPICвыключен: Если обычная установка не получается, возможно ваше оборудование не поддерживает APIC. Если это так, используйте эту опцию для установки без поддержки APIC.

failsafeУстановка-безопасныепараметрынастройки: Если у вас не получается с Установка, этот выбор может помочь вам.

rescueСпасательнаясистема: Этот загрузочный образ запускает маденькую Linux систмеу в RAM. Это полезно если ваша система запускает не правильно. После загрузки этой системы, войдите как root.

firmwareПроверкапрограммно-аппаратныхсредств: Запускает инструмент проверки BIOS, который проверяет ACPI и другие части вашего BIOS.

memtestТестпамяти: Тест памяти более полезный, чем просто проверка новых модулей памяти. Это стрессовая проверка большей части вашей компьютерной системы и может выявить проблемы в оборудовании.

optПараметрызагрузки: Параметры загрузки могут полностью изменять поведение вашей системы. Это настройки ядра.

helpF1Справка: Зависит от содержания. Будут показаны разные экраны в зависимости от активного элемента экрана загрузки. Также есть описание этой системы помощи.

keytableF2Язык: Установить язык и раскладку клавиатуры используемые загрузчиком.

videomodeF3Видеорежим: Выберите необходимое разрешение экрана, используемое при установке. Если у вас есть проблемы с графической установкой, текстовый режим может быть поможет вам.

install_srcF4Источникустановки: Выберите источник установки.

driverupdateF5Обновлениедрайвера: Для очень новых машин, системе может понадобиться драйвер обновления.helpИспользование системы помощиОнЛайновая справка загрузчика зависит от содержания. Она дает информацию по выбранному элементу меню или, если вы редактируете параметр загрузки, она пытается найти информацию о параметре на котором стоит курсор.

Кнопки навигации

Стрелка вверх: выделяет предыдущую ссылку
Стрелка вниз: выделяет следующую ссылку
Стрелка влево, Backspace: вернуться к предыдущей главе
Стрелка вправо, Enter, Пробел: перейти по ссылке
Page Up: пролистать назад одну страницу
Page Down: пролистать вперед одну страницу
Home: перейти к началу страницы
End: перейти к концу страницы
Esc: выйти из помощи

Возврат к mainНачальнаястраницаdriverupdateОбновление драйвераЕсли вам необходима дискета или CD-ROM с драйвером обновления, нажмите F5. Загрузчик попросит вас вставить носить драйвера обновления после загрузки ядра Linux.

Драйвер обновления это обычно дискета с новыми версиями драйверов оборудования или исправлениями ошибок необходимыми во время установки.

Возврат к mainНачальнаястраницаvideomodeВыбор видео режимаНажмите F3 чтобы получить список видео режимов которые поддерживает ваша видео-карточка. Наилучший режим вашего монитора может быть уже выбран.

Возможно что ваш монитор не будет опреден автоматически. В этом случае, выберите ваш желаемый режим вручную.

Если ваша система имеет проблемы с графической картой во время установки, в этом случае может быть полезным текстовый режим.

Возврат к mainНачальнаястраницаkeytableВыбор языка и раскладки клавиатурыНажмите F2 чтобы изменить язык и раскладку клавиатуры которую использует загрузчик.

Возврат к mainНачальнаястраницаinstall_srcИсточник установкиНажмите F4 чтобы выбрать источник установки.

Это тожзе самое если использовать o_installустановить параметр загрузки.

Возврат к mainНачальнаястраницаlinuxУстановкаВыберите Установка чтобы начать установку по умолчанию. Указанный optпараметрызагрузки, будет использоваться при запуске. Этот пункт активирует многие общие особенности доступного оборудования.

Возврат к mainНачальнаястраницаharddiskЗагрузка с жёсткого дискаВыберите Загрузить установленную ОС чтобы запустить систему установленную на вашем жестком диске. Эта система должна быть установлена, так как стартует только MBR (Главная загрузочная запись) первого жесткого диска. ID устрайства перевого жесткого диска предоставляет BIOS компьютера.

Используйте это, если вы забыли вытащить CD или DVD из дисковода и вы хотите запуститькомпьютер с жесткого диска.

Возврат к mainНачальнаястраницаnoacpiУстановка - ACPI выключенОчень новое оборудование иногда требует ACPI для управления прерываниями. ACPI полностью заменяет старую APM систему.

Выберите Установка - ACPI выключен если есть проблемы с ядром во время загрузки. Известные проблемы с машинами, которые имеют проблемы с AC:

* ядро приостанавливается при загрузке
* PCI платы не обнаружены или неверно инициализированы

Вы можете попробовать использовать firmwareПроверкапрограммно-аппаратныхсредств параметр загрузки и посмотреть результат проверки ACPI.

Возврат к mainНачальнаястраницаnolapicУстановка - локальный APIC выключенОбычно не возникают проблемы с APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Но если вы обнаружили некторые, попробуйте эту опцию для загрузки без поддержки APIC.

Не путайте это с noacpiACPI (Усовершенствованный интерфейс конфигурирования системы и управления энергопитанием).
Возврат к mainНачальнаястраницаfailsafeУстановка - безопасные параметры настройкиВыберите Установка - безопасные параметры настройки если у вас подвисает система при установке или возникают непонятные ошибки. Эта опция отключает DMA для IDE устройств и все особенности управления питанием. Смотри также опции ядра o_apmapm, o_acpiacpi и o_ideide.

Возврат к mainНачальнаястраницаrescueСпасательная системаСпасательная система это маленькая базовая система в ОЗУ. Из нее возможно сделать различные изменения в установленной системе. Так как здесь доступны только низко-уровневые утилиты, она предназначена только для специалистов.

Возврат к mainНачальнаястраницаfirmwareПроверка программно-аппаратных средствЗапускает проверку BIOS на совместимость с ACPI и другими частями вашего BIOS. Результат проверки можно сохранить на usb диске или по сети.

Возврат к mainНачальнаястраницаmemtestТест памятиВключенный параметр Тест памяти предоставляет хорошую возможность для стрессового теста оборудования системы. Главная цель обнаружить неисправные RAM, но кроме этого происходит нагрузка остальных частей системы.
Если не обнаружено ошибок, Нет гарантии что память хорошая, однако большинство дефектов памяти было бы обнаружены.

Возврат к mainНачальнаястраницаoptПараметры загрузкиЕсть два типа опций загрузки. Во первых, это опции которые влияют на установщик. Во вторых, это опции ядра. Некоторые из наиболее распостраннеых опций:
a) опции установщика

o_installустановить -- выберите источник установки
networkпараметрысети -- сетевые параметры
o_vncпараметрыvnc -- параметры для установки через VNC

b) параметры ядра

o_splashзаставка -- влияет на поведение экрана заставки
o_apmapm -- переключает управление питанием
o_acpiacpi -- усовершенствованный интерфейс конфигурирования системы и управления энергопитанием
o_ideide -- управляет IDE подсистемой

Возврат к mainНачальнаястраницаo_installПараметры установки: installПо умолчанию, локальный CD-ROMы являются источником установки. Для сетевой установки, выберите параметр установить. Возможные сетевые протоколы
* FTP
* NFS
* HTTP
Используемый синтакс это просто стандартынй URL. Дл примера, если ваш сервер находится по адресу 192.168.0.1 и вы хотите осуществить установку с NFS из каталога /install на этом сервере, укажите источник в следующем виде:

install=nfs://192.168.0.1/install

Сетевая карта будет настроена с dhcp или вы сами должны указать параметры как описано в networkпараметрысети.

Возврат к optПараметрызагрузкиo_splashПараметры ядра: splashЭкран заставки это картинка показываемая вовремя запуска системы.

splash=0

Экран заставки выключен. Это полезно со старыми мониторами или когда происходят ошибки.

splash=verbose

Активируется экран заставки, сообщения ядра и загрузки по прежнему показываются.

splash=silent

Активирует заставку, но без сообщений. Однако будет показ процесс выполнения.

Возврат к optПараметрызагрузкиnetworkПараметры установки: Параметры сетиМожно настроить сетевой интерфейс прямо сейчас. Оборудование будет определено позже YaST2. Минимальный набор параметров вашей сетевой карты состоит из IP адреса хоста и сетвой маски. Для примера:

hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

или в короткой форме:

hostip=192.168.0.10/24

Если вы указали o_installсетеваяустановка и не указали обе эти опции, установщик попытается настроить сетевой интерфейс с dhcp. Если вам необходим шлюз по умолчанию, укажите это с параметром шлюз. Например:

gateway=192.168.0.8

Возврат к optПараметрызагрузкиo_vncПараметры установки: vncЧтобы разрешить VNC установку, укажите параметр vnc и vncpassword:

vnc=1 vncpassword=example

VNC сервер будет запущен и вы сможеть управлять YaST2 через любой VNC клиент с удаленной системы.

Возврат к optПараметрызагрузки.o_apmПараметры ядра: apmAPM это одна из двух стратегий управлений питанием исполюзуемых в настоящее время в компьютерах. Она в основном используется в лаптопах для функций таких как остановка диска, но она также может использоваться для отключения компьютера во время отключения питания. APM завист от правильной работы BIOS. Если BIOS не исправен, APM ограничено в применении или запретит работу компьютера. Однако, она может быть отключена со следующим параметром

apm=off -- полностью выключает APM

Только некоторые очень новые компьютеры имеют преимущество перед другими o_acpiACPI.

Возврат к optПараметрызагрузкиo_acpiПараметры ядра: acpiACPI (Усовершенствованный интерфейс конфигурирования системы и управления энергопитанием) эвляется стандартом которые определяет интерфейс управления питанием и конфигурацией между операционной системой и BIOS. По умолчанию, acpi включен, если определяется, что версия BIOS датирована позднее чем 2000 г. Есть несколько общих параметров для управления поведением ACPI:

pci=noacpi -- не использовать ACPI для управления PCI прерываниями
acpi=oldboot -- только часть ACPI которая относиться к загрузке, остается активной
acpi=off -- полностью выключает ACPI
acpi=force -- включает ACPI даже если ваш BIOS датирован ранее чем 2000

Особенно на новых компьютерах, заменяет старый o_apmapm системы.

Возврат к optПараметрызагрузкиo_ideПараметры ядра: ideIDE, в отличии от SCSI, обычно используется в большинстве рабочих станциях. Чтобы предотвратить некоторые проблемы с оборудованием которое случается с IDE системами, используйте параметр ядра:

ide=nodma -- выключить DMA для IDE дисков

Возврат к optПараметрызагрузки.bitsВыбор типа программного обеспеченияВы должны выбрать, устанавливать 32-разрядную или 64-разрядную версию openSUSE 10.2.

Возврат к mainНачальнаястраница