mainPomoc programu ładującegoWitaj w SUSE Linux 10.0

Użyj tego menu aby wybrać odpowiednią funkcję. Jeśli masz problem z nawigacją w tym systemie pomocy, naciśnij klawisz F1 aby przejść do helpopisu systemu pomocy. Główne funkcje w tym menu to:

harddiskUruchomieniezdyskutwardego: Ten wybór nie zrobi nic z systemem. Uruchomi tylko wcześniej zainstalowany system operacyjny.

linuxInstalacja: Ten tryb instalacji działa na większości maszyn. Jeśli okaże się, że system umiera w czasie startu albo są problemy z wykryciem elementów sprzętu, takich jak sterowniki dysków czy karty sieciowe, spróbuj jednej z poniższych opcji instalacyjnych.

noacpiInstalacja--wyłączoneACPI: Większość z obecnie sprzedawanych komputerów ma niekompletne albo błędne implementacje ACPI. Ten wybór wyłącza obsługę ACPI w jądrze, ale zachowuje wiele ustawień zwiększających wydajność, takich jak DMA dla dysków IDE.

failsafeInstalacja--ustawieniebezpieczne: Jeśli nie powiodło Ci się z opcją Instalacja, to ten wybór może rozwiązać twój problem.

rescueSystemawaryjny: Ten obraz startowy uruchamia niewielki system Linux ładowany do pamięci RAM. Jest to użyteczne jeśli system nie uruchamia się poprawnie. Po uruchomieniu systemu zaloguj się jako root.

memtestTestpamięci: Testowanie pamięci jest użytecznie nie tylko przy sprawdzaniu nowych modułów pamięci. Jest to intensywny test dla większości części systemu komputerowego i może pomóc wykryć problemy ze sprzętem.

optOpcjestartowe: Opcje startowe mogą zupełnie zmienić zachowanie uruchamianego systemu. Są to ustawienia jądra systemu.

helpF1Pomoc: Pomoc kontekstowa. Pokaże różne ekrany w zależności od aktywnego elementu ekranu startowego. Dostępny jest tam także opis tego systemu pomocy.

videomodeF3trybgraficzny: Tutaj wybierasz różne ustawienia rozdzielczości ekranu w czasie instalacji. Jeśli będziesz miał problem z instalacją graficzną, to rozwiązaniem dla Ciebie może być tryb tekstowy.

install_srcF4Źródłoinstalacji: Wybierz źródło instalacji.

keytableF2Język: Wybierz język i układ klawiatury używany przez program ładujący.

driverupdateF5aktualizacjasterowników: Dla bardzo nowych maszyn, do instalacji systemu może być potrzebna aktualizacja sterowników.helpUżywanie systemu pomocyPomoc programu ładującego jest kontekstowa. Daje informacje o wybranym elemencie menu albo jeśli edytujesz opcje startowe, próbuje znaleźć informacje o opcji, w której znajduje się kursor.

Klawisze nawygacyjne

  Up Arrow: podświetl poprzedni odsyłacz
  Down Arrow: podświetl następny odsyłacz
  Left Arrow, Backspace: wróć do poprzedniego tematu
  Right Arrow, Enter, Spacja: idź za odsyłaczem
  Page Up: przewiń stronę w górę
  Page Down: przewiń stronę w dół
  Home: idź na początek strony
  End: idź na koniec strony
  Esc: wyjdź z pomocy


Wróć do mainstronypoczątkowejdriverupdateAktualizacja sterownikówJeśli potrzebujesz dyskierki albo płyty CD-ROM z aktualizacją sterowników, to naciśnij klawisz F5. Program ładujacy poprosi Cię o włożenie nośnika po załadowaniu jądra systemu Linux.

Aktualizacja sterowników to zwykle dyskietka z nowymi wersjami sterowników sprzętu albo poprawkami niezbędnymi w czasie instalacji.

Wróć do mainstronypoczątkowejvideomodeWybór trybu graficznegoNaciśnij F3 dla uzyskania listy trybów graficznych obsługiwanych przez twoją kartę graficzną. Najwyższy tryb, jaki może wyświetlać twój monitor jest wybrany domyślnie.

Możliwe jest, że twój monitor nie zostanie automatycznie rozpoznany. W takim przypadku wybierz tryb ręcznie.

Jeśli twój system ma problemy z kartą graficzną w czasie instalacji, to rozwiązaniem dla Ciebie może być tryb tekstowy.

Wróć do mainstronypoczątkowejkeytableWybór języka i układu klawiaturyAby zmienić język i układ klawiatury używany przez program ładujący naciśnij F2.

Wróć do mainstronypoczątkowejinstall_srcŹródło instalacjiNaciśnij F4 aby wybrać źródło instalacji.

To jest to samo co użycie opcji startowej o_installinstall.

Wróć do mainstronypoczątkowejlinuxInstalacjaWybierz Instalacja aby uruchomić domyślną instalację. Podane optopcjestartowe będą użyte w czasie uruchamiania systemu. Aktywują one różne możliwości udostępniane przez sprzęt.



Wróć do mainstronypoczątkowejharddiskUruchom z dysku twardegoWybierz Uruchom zainstalowany system aby uruchomić system zainstalowany już na lokalnym twardym dysku. System ten musi być poprawnie zainstalowany, ponieważ uruchamiany jest tylko rekord MBR (Master Boot Record) na pierwszym twardym dysku. Identyfikator urządzenia, które jest pierwszym twardym dyskiem jest zapisany w BIOS-ie komputera.

Skorzystaj z tej możliwości, jeśli zapomniałeś wyjąć płytę CD albo DVD z napędu i chcesz uruchomić komputer z twardego dysku.



Wróć do mainstronypoczątkowejnoacpiInstalacja -- ACPI wyłączoneBardzo nowy sprzęt wymaga czasem APCI do sterowania obsługą przerwań. APCI całkowicie zastępuje stary system APM.

Wybierz Instalacja -- ACPI wyłączone jeśli napotkasz problemy w czasie uruchamiania jądra. Znane problemy z maszynami, mającymi kłopoty z ACPI to:

   * jądro umiera w czasie uruchamiania
   * karty PCI nie są poprawnie wykrywane albo inicjowane



Wróć do mainstronypoczątkowejfailsafeInstalacja -- ustawienia bezpieczneWybierz Instalacja -- ustawienia bezpieczne, jeśli system się zawiesza przy instalacja albo pojawiają się jakieś dziwne błędy. Opcja ta wyłącza DMA dla dysków IDE oraz jakąkolwiek obsługę zarządzania energią. Zobacz także opcje jądra o_apmapm, o_acpiacpi i o_ideide.

Wróć do mainstronypoczątkowejrescueSystem awaryjnySystem awaryjny jest małym systemem ładowanym do RAM dysku. Używając go możliwe jest wykonanie wszelkiego rodzaju zmian w zainstalowanym systemie. System jest przeznaczony dla ekspertów, ponieważ są w nim dostępne wyłącznie niskopoziomowe narzędzia.



Wróć do mainstronypoczątkowejmemtestTest pamięciTest pamięci daje możliwość wykonania intensywnego przetestowania sprzętu systemu. Podstawowym celem jest wykrycie uszkodzonych pamięci RAM, ale testowanych jest także wiele innych części systemu.
Brak błędów w czasie testu nie jest gwarancją, że pamięć jest nieuszkodzona, chociaż większość uszkodzeń zostanie wykryta.


Wróć do mainstronypoczątkowejoptOpcje startoweDostępne są dwa typy opcji startowych. Pierwszy, dotyczący instalatora. Drugi, opcje jądra. Kilka typowych opcji to:

a) opcje instalatora

  o_installinstalacja -- wybór źródła instalacji
  networkopcjesieciowe -- opcje sieciowe
  o_vncopcjevnc -- opcje instalacji przez VNC

b) opcje jądra

  o_splashsplash -- wpływa wygląd ekranu (splash screen)
  o_apmapm -- włączenie zarządzania energią
  o_acpiacpi -- zaawansowany interfejs konfiguracji zarządzania energią
  o_ideide -- zarządzanie podsystemem IDE


Wróć do mainstronypoczątkowejo_installOpcje instalatora: instalacjaDomyślnie jako źródło instalacji przeszukiwane są lokalne napędy CD-ROM. Dla instalacji sieciowej wybierz opcję install. Możliwe protokoły instalacji to
  * FTP
  * NFS
  * HTTP
Składnia jest taka sama jak w standardowych URL-ach. Na przykład, jeśli twój serwer jest pod adresem 192.168.0.1 i chcesz instalować przez NFS z katalogu /install na tym serwerze, to podajesz źródło tak:

  install=nfs://192.168.0.1/install

Karta sieciowa będzie skonfigurowana albo przez dhcp albo musisz podać parametry samodzielnie jak jest opisane w networkopcjachsieciowych.


Wróć do optopcjistartowycho_splashOpcje jądra: splashSplash screen to obrazek pokazywany w czasie uruchamiania systemu.

splash=0
Wyłączenie splash screen. Może być przydatne na bardzo starych monitorach albo jeśli wystąpią błędy.

splash=verbose
Aktywacja splash screen, komunikaty jądra i startowe są widoczne.

splash=silent
Aktywacja splash screen, brak komunikatów. Pokazywany jest pasek postępu.

Wróć do optopcjistartowychnetworkOpcje instalatora: opcje siecioweMożliwe jest teraz skonfigurowanie interfejsu sieciowego. Sprzęt będzie wykryty później przez YaST2. Minimalny zestaw opcji do konfiguracji karty sieciowej składa się z adresu IP i maski sieci. Na przykład:

  hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

albo w skróconej formie:

  hostip=192.168.0.10/24

Jeśli podałeś o_installinstalacjęsieciową i nie podasz tych dwóch opcji, instalator spróbuje skonfigurować interfejs sieciowy używając dhcp. Jeśli potrzebujesz podać domyślną bramę, podaj ją w opcji gateway. Na przykład:

  gateway=192.168.0.8


Wróć do optopcjistartowycho_vncOpcje instalatora: vncAby włączyć instalację VNC, podaj parametry vnc i vncpassword:

  vnc=1 vncpassword=example

Zostanie uruchomiony serwer VNC i możesz sterować programem YaST2 za pośrednictwem klienta VNC ze zdalnego klienta.


Wróć do optopcjistartowycho_apmOpcje jądra: apmAPM jest jedną z dwóch strategii zarządzania energią używaną we współczesnych komputerach. Wykorzystywana jest głównie w komputerach przenośnych do takich funkcji jak usypianie na dysk ale może być także odpowiedzialny za wyłączanie komputera po zaniku zasilania. APM polega na poprawnie funkcjonującym BIOS-ie. Jeśli BIOS nie działa poprawnie, to APM ma ograniczone zastosowanie, może nawet uniemożliwiać pracę komputera. Dlatego można go wyłączyć parametrem

  apm=off -- zupełnie wyłącz APM

Niektóre najnowsze komputery mogą skorzystać z nowszego standardu o_acpiACPI.

Wróć do optopcjistartowycho_acpiOpcje jądra: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) jest standardem definiującym interfejs między systemem operacyjnym i BIOS-em. Domyślnie acpi jest włączone po stwierdzeniu, że BIOS pochodzi z roku późniejszego niż 2000. Istnieje kilka typowo używanych parametrów sterujących działaniem ACPI:

  pci=noacpi -- nie używaj ACPI nie przekierowuj przerwań PCI   acpi=oldboot -- aktywowane są tylko części ACPI dotyczące procesu uruchamiania systemu
  acpi=off -- zupełne wyłączenie ACPI
  acpi=force -- włącz ACPI nawet, jeśli BIOS pochodzi sprzed roku 2000

Zastępuje on stary system o_apmapm, zwłaszcza na nowych komputerach.

Wróć do optOpcjistartowycho_ideOpcje jądra: ideIDE jest w przeciwieństwie do SCSI powszechnie wykorzystywane w stacjach roboczych. Dla zapobieżenie niektórym problemom pojawiającym się w systemach IDE użyj parametru jądra:

  ide=nodma -- wyłącz dma dla urządzeń IDE


Wróć do optOpcjistartowychbitsSoftware Type SelectionYou have the choice to install the 32-bit or 64-bit version of SUSE LINUX.

Return to mainStartPage