mainKäynnistyslataajan ohjeTervetuloa SUSE Linux 10.0

Käytä tätä valikkoa halutun toiminnon valitsemiseen. Jos sinulla on ongelmia ohje järjestelmän käytössä, paina F1 päästäksesi ohje järjestelmän helpkuvaukseen. Tämän valikon päätoiminnot ovat:

harddiskKäynnistäkiintolevyltä: Tämä valinta ei tee mitään järjestelmällesi. Se käynnistää ainoastaan aiemmin asennetun käyttöjärjestelmän.

linuxAsennus: Tämä asennustila toimii useimmissa tietokoneissa. Jos koet järjestelmän lukkiutumisen käynnistyksen yhteydessä tai ongelmia laitteiston tunnistuksessa, kuten levyasemaohjaimet ja verkkokortit, kokeile jotain seuraavista asennus valinnoista.

noacpiAsennus--ACPIpoiskäytöstä: Useaissa nykyisin myytävistä tietokoneista on epätäydellinen tai viallinen ACPI toteutus. Tämä valinta poistaa ACPI tuen ytimestä, mutta silti käyttää useita suorituskyky asetuksia, kuten DMA:ta IDE kiintolevyille.

failsafeAsennus--SafeSettings: Jos et onnistunut tekemään Asennusta, tämä valinta voi ratkaista tilanteen.

rescueKorjausjärjestelmä: Tämä käynnistyslevynkuva käynnistää pienen Linux järjestelmän keskusmuistiin(RAM). Tämä on käytännöllistä jos järjestelmä ei käynnisty kunnolla. Tämän järjestelmän käynnistyttyä, kirjaudu pääkäyttäjänä(root).

memtestMuistitesti: Muistin testaaminen on käytännöllistä muutenkin kuin uusien muistimoduulien asentamisen jälkeen. Se on rasitustesti suurelle osalle tietokonettasi ja se voi ilmoittaa laitteisto ongelmista.

optKäynnistysvalinnat: Käynnistysvalinnoissa voit muuttaa kokonaisuudessaan järjestelmäsi käyttäytymistä. Nämä ovat ytimen asetuksia.

helpF1Ohje: Tämä ohje on asiayhteus riippuvainen. Se näyttää eri näkymän riippuen valitusta kohdasta käynnistysruudulla Tästä ohjejärjestelmästä on myäs kuvaus saatavilla.

videomodeF3Videotila: Tässä, valitse erilaisten näytönresoluutioiden väliltä asennuksen ajaksi. Jos kohtaat ongelmia graafisessa asennuksessa, tekstitila voi olla toimiva vaihtoehto sinulle.

install_srcF4Asennuksenlähde: Valitse käytettävä asennuslähde.

keytableF2Kieli: Aseta käynnistyslataajassa käytettävä kieli ja näppäimistökartta.

driverupdateF5ajurinpäivitys: Erittäin uusissa koneissa, ajurin päivitystä saatetaan tarvita järjestelmän asennuksessa.helpOhjejärjestelmän käyttöKäynnistyslataajan ohje on asiayhteys riippuvainen. Se antaa sinulle tietoja valitusta valikonkohdasta tai, jos olet muokkaamassa käynnistysvalintoja, se yrittää etsiä tietoja valinnasta jonka päällä kursori on.

Navigointi näppäimet

  Nuoli ylös: korostaa edellisen linkin
  Nuoli alas: korostaa seuraavan linkin
  Nuoli vasemmalle, Backspace: palaa edelliseen aiheeseen
  Nuoli oikealle, Enter, Välilyönti: seuraa linkkiä
  Page Up: rullaa yhden sivun ylöspäin
  Page Down: rullaa yhden sivun alaspäin
  Home: menee sivun alkuun
  End: menee sivun loppuun
  Esc: lopeta ohje


Palaa mainAloitussivulledriverupdateAjurin päivitysJos tarvitset päivitys levykettä tai CD-ROMia, paina F5. Käynnistyslataaja pyytää syöttämään ajurin päivitys median Linux ytimen lataamisen jälkeen.

Ajurin päivitys on yleensä levyke jossa on uusi versio laitteistoajurista tai virheenkorjauksesta joka tarvitaan asennuksen aikana.

Palaa mainAloitussivullevideomodeVideo tilan valintaPaina F3 saadaksesi luettelon videotiloista joita näytönohjaimesi tukee. Korkein tila jota monitorisi voi käyttää on esivalittuna.

On mahdollista että monitoriasi ei onnistuttu tunnistamaan automaattisesti. Tällaisessa tapauksessa, valitse haluamasi tila manuaalisesti.

Jos järjestelmälläsi on ongelmia näytönohjaimen kanssa asennuksen aikana, tekstitilaa voidaan käyttää väliaikasena ratkaisuna.

Palaa mainAloitussivullekeytableKieli ja näppäimistökartan valintaPaina F2 vaihtaaksesi käynnistyslataajan käyttämää kieltä ja näppäimistökarttaa.

Palaa mainAloitussivulleinstall_srcAsennuslähdePaina F4 valitaksesi asennuslähteen.

Tämä on sama kuin käyttäisi o_installasenna käynnistysvalintaa.

Palaa mainAloitussivullelinuxAsennusValitse Asennus aloittaaksesi oletus asennuksen. optKäynnistysvalinnat joita annetaan käytetään käynnistyksessä. Tämä kohta ottaa käyttöön monia yleisesti käytössä olevia laitteiston ominaisuuksia.



Palaa mainAloitussivulleharddiskKäynnistä kiintolevyltäValitse Käynnistä asennettu käyttöjärjestelmä käynnistääksesi paikalliselle kiintolevylle asennetun järjestelmän. Tämä järjestelmä tulee olla oikein asennettu, koska vain ensimmäisen levyn MBR (Master Boot Record) käynnistetään. Ensimmäisen kiintolevyn laite ID on tietokoneen BIOSin tarjoama.

Käytä tätä jos unohdit poistaa CD:n tai DVD:n asemasta ja haluat käynnistää tietokoneen kiintolevyltä.



Palaa mainAloitussivullenoacpiAsennus -- ACPI pois käytöstäAivan uudet laitteet vaativat joskus ACPIn hallitsemaan keskeytyksiä. ACPI korvaa täysin vanhan APM järjestelmän.

Valitse Asennus -- ACPI pois käytöstä jos kohtaat ongelmia ytimen latuksen aikana. Tunnettuja ongelmia tietokoneissa joilla on ongelmia ACPI kanssa ovat:

   * ydin pysähtyy käynnistyksessä
   * PCI kortteja ei tunnisteta tai niitä ei alusteta oikein



Palaa mainAloitussivullefailsafeAsennus -- Safe SettingsValitse Asennus -- Safe Settings jos kohtaat pysähtymisiä asennuksen aikana tai toistamattomia virheitä. Tämä valinta poistaa DMAn IDE asemien käytöstä ja kaikki virranhallinta toiminnot. Katso myös ytimen valinnat o_apmapm, o_acpiacpi ja o_ideide.

Palaa mainAloitussivullerescuePelastusjärjestelmäPelastusjärjestelmä on pieni RAM levy-pohjainen järjestelmä. Sieltä, on mahdollista tehdä kaikenlaisia muutoksia asennettuun järjestelmään. Koska vain alemmantason työkalut ovat järjestelmän käytettävissä, se on suunnattu asiantuntijoille.



Palaa mainAloitussivullememtestMuistitestiMukana oleva Muistitesti tarjoaa hyvät mahdollisuudet järjestelmän laitteiston rasituskokeeseen. Päätarkoitus on tunnistaa rikkoontunut RAM, mutta se rasittaa myös useita muita järjestelmän osia.
Ei ole mitään takeita muisti olisi kunnossa jos virheitä ei löydy, vaikka yleensä useimmat muistiviat löydetään.


Palaa mainAloitussivulleoptKäynnistysvalinnatKäytettävissä on kahden tyyppisiä käynnistysvalintoja. Ensiksi, on valintoja jotka vaikuttavat asennusohjelmaan. Toiseksi, on ytimen valintoja. Jotkin yleisimmistä valinnoista ovat:

a) asennusvalintoja

  o_installasennus -- valitse asennuslähde
  networkverkkovalinnat -- verkkovalinnat
  o_vncvncvalinnat -- valinnat asennukseen VNC kautta

b) ytimen valinnat

  o_splashsplash -- vaikuta splash-ruudun käyttäytymiseen
  o_apmapm -- vaihtele virranhallintaa
  o_acpiacpi -- advanced configuration and power interface
  o_ideide -- ohjaa IDE alijärjestelmää


Palaa mainAloitussivulleo_installAsennusvalinnat: asennusOletuksena, paikalliset CD-ROMit etsitään asennuslähteiksi. Verkkoasennukseen, valitse asennus valinta. Mahdollisia asennustapoja ovat
  * FTP
  * NFS
  * HTTP
Käytettävä lauseoppi on kuin standardi URLi. Esimerkiksi, jos palvelimesi löytyy osoitteesta 192.168.0.1 ja haluat tehdä NFS-pohjaisen asennuksen tämän palvelimen hakemistosta /install, määritä lähde seuraavasti:

  install=nfs://192.168.0.1/install

Verkkokortti määritetään joko dhcp:llä tai sinun täytyy määrittää parametrit itse kuten networkverkkovalinnat kuvataan.


Palaa optKäynnistysvalintoihin.o_splashKernelin valinnat: splashsplash-ruutu on kuva joka näytetään järjestelmän käynnistyksen yhteydessä.

splash=0

splash-ruutu on poistettu käytöstä. Tämä voi olla käytännöllistä vahhoilla monitoreilla tai jos ongelmia ilmenee.

splash=verbose

Ottaa käyttöön splash-ruudun, ydin- ja käynnistysviestit näkyvät silti.

splash=silent

Ottaa käyttöön splash-ruudun, mutta ei viestejä. Näiden sijasta näytetään edistymispalkki.

Palaa optKäynnistysvalintoihinnetworkAsennusvalinnat: verkkovalinnatOn mahdollista määrittää virkkoliitäntä nyt. Laitteisto tunnistetaan myöhemmin YaST2:n toimesta. Vähimmäismäärä valintoja verkkokortin määrittämiseksi koostuu koneen IP:stä ja verkonpeitosta. Esimerkiksi:

  hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

tai lyhemmässä muodossa:

  hostip=192.168.0.10/24

Jos määrität o_installverkkokortti-pohjaisenasennuksen ja et määritä molempia näistä valinnoista, asennusohjelma yrittää määrittää verkkoliittymän dhcp:llä. Jos tarvitset oletus yhdyskäytävän, määritä se valinnalla gateway. Esimerkiksi:

  gateway=192.168.0.8


Palaa optKäynnistysvalintoihino_vncAsennusvalinnat: vncOttaaksesi käyttöön VNC asennuksen, nääritä parametrit vnc ja vncpassword:

  vnc=1 vncpassword=example

VNC palvelin käynnistetään ja voit ohjata YaST2:sta etänä yli minkä tahansa VNC asiakasohjelman.


Palaa optKäynnistysvalintoihin.o_apmKernelin valinnat: apmAPM on toinen kahdesta virranhallinta strategiasta joita nykyiset tietokoneet käyttävät. Se on pääasiassa käytetty kannettavissa toiminnoille kuten "suspend to disk", mutta se voi olla myös vastuussa tietokoneen sammuttamisesta virtakatkon jälkeen. APM luottaa oikein toimivaan BIOSiin. Jos BIOS on rikki, APM:stä voi olla vain rajoitettua käyttöä tai se voi jopa estää tietokonetta toimimasta. Tästä syystä, se voidaan kytkeä pois käytöstä parametrillä

  apm=off -- poistaa APM:n käytöstä kokonaan

Osa uusista tietokoneista voivat saada enemmän hyötyä uudemmasta o_acpiACPI järjestelmästä.

Palaa optKäynnistysvalintoihino_acpiKernelin valinnat: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) on standardi joka määrittää virta ja määrityshallinta liittymän käyttöjärjestelmän ja BIOSin välille. Oletuksena, acpi on käytössä kun BIOS tunnistetaan uudemmaksi kuin vuodelta 2000. On olemssa useita yleisesti käytössä olevia parametrejä ACPIn käyttäytymimsen ohjaamiseksi:

  pci=noacpi -- älä käytä ACPIa ohjaamaan PCI keskeytyksiä   acpi=oldboot -- vain ne ACPIn osat jotka ovat merkitsevät käynnistyksessä jäävät käyttöön
  acpi=off -- poistaa ACPIn käytöstä täydellisesti
  acpi=force -- ottaa ACPIn käyttöön vaikka BIOS olisi päivätty ennen vuotta 2000

Erityisesti uusille tietokoneille, tämä korvaa vanhan o_apmapm järjestelmän.

Palaa optKäynnistysvalintoihino_ideKernel Options: ideIDE, toisinkuin SCSI, on yleisesti käytetty useimmissa työpöytäkoneissa. Ohittaaksesi joitakin IDE-järjestelmien laitteisto-ongelmia, käytä ytimen parametriä:

  ide=nodma -- ottaa DMAn pois IDE asemien käytöstä


Palaa optKäynnistysvalintoihin.bitsOhjelmisto tyypin valintaVoit valita asennatko 32-bit vai 64-bit version SUSE LINUXista.

Palaa mainAloitussivulle